Copyright: (c) IBM Corporation, 1999
Citation: AFS-3.6-ALH-031500


AFS
AFS�

AFS는 단일의 공유 파일공간을 통해 일관된 파일 액세스를 제공하는 엔터프라이즈 파일 시스템입니다.

파일은 컴퓨터 네트워크에 있는 다른 기계에 저장(분산)되지만 모든 기계에서 액세스할 수 있습니다.


AFS 액세스 권한

AFS 액세스 권한은 ACL이 위치한 디렉토리와 이 디렉토리에 들어 있는 하위 디렉토리 및 파일에 적용됩니다. 자세한 내용은 디렉토리 레벨 액세스 제어를 참조하십시오.

주:	권한은 한 글자로 된 축약어로 되어 있으며, 이에 대한 설명은 다음과 같습니다.

l	조회(Lookup)

디렉토리 내에 있는 하위 디렉토리와 파일의 이름을 보고,  디렉토리 내용의 세부사항을 표시하고, 디렉토리에 대한 ACL을 점검하고,  디렉토리의 하위 디렉토리에 액세스할 수 있습니다( 하위 디렉토리 ACL에서 제한하지 않는 경우). 사용자가 상위 디렉토리에서 조회 권한을 갖지 않으면 하위 디렉토리의 내용을 볼 수 없습니다.

주:	사용자가 조회 권한을 거부하면, 다른 모든 권한도 사용할 수 없게 됩니다.

r	읽기(Read)

디렉토리 내에 있는 파일의 내용을 읽을 수 있습니다.

i	삽입(Insert)

새로운 파일을 작성하거나 기존 파일을 복사하여 새로운 하위 디렉토리를 작성한 다음 파일을 디렉토리에 추가할 수 있습니다.

d	삭제(Delete)

디렉토리에서 파일과 하위 디렉토리를 제거할 수 있습니다.

w	쓰기(Write)

디렉토리의 파일 내용을 수정할 수 있습니다.

k	잠금(Lock)

디렉토리의 파일에 잠금을 수행하는 프로그램을 실행할 수 있습니다.

a	관리자(Administer)

디렉토리에 대한 ACL을 변경할 수 있습니다. 사용자들은 자신의 홈 디렉토리와 하위 디렉토리에 대해 관리자 권한을 갖습니다.

관련 정보:

기타 가변 권한

액세스 제어 목록 개요

디렉토리 레벨 액세스 제어

액세스 제어 목록 설정


AFS 셀 탭 - 추가 단추
추가

셀을 기계의 셀 데이터베이스에 추가합니다. 완전한 셀 이름을 지정해야 합니다. 축약된 셀 이름은 승인되지 않습니다.

셀 데이터베이스에 셀 추가를 참조하십시오.


AFS 셀 탭 - 변경 단추
변경

선택된 셀에 대한 정보를 편집할 수 있습니다.

셀 정보 변경을 참조하십시오.


AFS 셀 탭 - 제거 단추
제거

셀 데이터베이스에서 선택된 셀을 제거합니다. 제거 단추를 누르면, AFS 라이트는 선택한 셀을 삭제할지 확인하도록 하는 메시지를 표시합니다. 이 조작의 확인 여부에 따라, 셀에 더 이상 접속하지 못할 수도 있습니다.

셀 제거를 참조하십시오.


AFS 파일 기억장치 개념

셀 및 사이트

셀은 AFS 에서의 관리 도메인입니다. 각 셀은 자율적으로 관리됩니다. 셀 관리자는 클라이언트가 구성되는 방법 및 파일 서버에서 각 사용자가 사용할 수 있는 기억장치 공간의 양을 결정합니다.

셀 도메인은 회사, 부서 또는 사용자 정의 사용자 그룹으로 구성될 수 있습니다. 하드웨어 측면에서, 셀은 같은 지역 셀의 구성원인 클라이언트와 서버 시스템 그룹입니다. AFS 사이트는 하나 이상의 관련된 셀 그룹입니다.

AFS가 셀별로 파일공간을 조직 및 유지하는 동안, 각 셀과 사이트도 같은 네트워크에서 AFS를 수행중인 다른 셀과 사이트의 파일공간에 연결될 수 있습니다. 그 결과 셀과 사이트 내에서 그리고 사이에서 파일을 공유할 수 있도록 하는 대형 파일공간이 됩니다.

파티션, 볼륨 및 마운트 포인트

컴퓨터에 있는 디스크는 파티션이라는 섹션으로 구분됩니다. AFS는 파티션을 볼륨이라는 서브섹션으로 분리합니다. 볼륨에는 관련 파일 및 디렉토리의 서브트리가 있습니다. 볼륨은 관련 파일과 디렉토리를 저장, 백업 및 이동하는 편리한 방법을 제공합니다.

볼륨에 대한 액세스는 마운트 포인트 을 통해서입니다. 마운트 포인트는 파일 트리에 있는 디렉토리와해당 디렉토리에 있는 구성요소가 상주하는 볼륨 간의 특수 유형 연결입니다. 파일 트리에서, AFS 디렉토리는 일반 디렉토리와 비슷합니다. 새로운 디렉토리로 이동할 때, 마운트 포인트를 알지 못해도 통과할 수 있습니다. 마운트 포인트를 통과할 때, 한 볼륨에서 다른 볼륨으로 이동하고, 한 파일 서버 및 파티션에서 다른 위치로 이동합니다. 이 변환은 AFS가 마운트 포인트를 해석하고  해당 위치에서 사용자가 요청한 파일과 디렉토리를 검색하여  볼륨, 파티션 및 파일 서버 위치를 사용자가 알 필요가 없게 되므로 가시적이라고 할 수 있습니다.

할당량

홈 디렉토리에 있는 파일들은 보통 하나의  볼륨에 함께 저장됩니다. 셀의 사용가능한 디스크 공간을 가능한 효과적으로 분리하기 위해, 시스템 관리자는 각 볼륨에 대해 크기 제한 또는  할당량을 설정합니다. 볼륨에 할당량에서 허용하는 것 이상의 데이터를 저장할 수 없습니다. 볼륨 할당량을 거의 임박하게 되면, 해당 볼륨에 저장된 파일로 변경사항을 저장할 수 없습니다. 이와 같이 때때로 볼륨이 들어있는 디스크  파티션이 가득차서 볼륨이 할당량 이하인 경우라도 파일을 저장할 수 없을 수 있습니다.

정기적으로 홈 디렉토리 볼륨의 할당량을 점검하여 적당한 공간을 가지고 있는 지 확인하십시오. 또한 파일 저장 문제를 발견하면, 볼륨이 있는 파티션의 할당량을 확인하십시오. 할당량은 AFS 메뉴에서 볼륨/파티션 옵션을 선택하여 확인할 수 있습니다. 볼륨이나 파티션의 할당량에 거의 임박하면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

관련 정보

볼륨 및 파티션

마운트 포인트

파일 서버 표시

셀 표시


AFS 라이트
AFS 라이트 정보

AFS� Light for Windows  95� 및 Windows 98� 로 Windows 95 또는 Windows 98 기계에서 AFS 파일공간 내에 있는 파일 및 디렉토리들을 관리할 수 있습니다. AFS 파일공간에서 파일을 요청하면,  AFS 라이트는 AFS 라이트 게이트웨이를 실행하는 AFS Client for Windows NT� 기계를 통해 공유 AFS 자원에 액세스합니다. 요청된 파일 사본은 지역 디스크에 저장됩니다.

AFS 파일 및 디렉토리의 관리는 지역 파일 시스템에서의 파일 및 디렉토리 관리와 비슷합니다. Windows 문서에서 설명된 바와 같이 AFS 파일 및 디렉토리를 작성, 이름 지정, 이동, 복사, 선택, 삭제, 이름 변경, 인쇄 및 탐색할 수 있습니다.

Windows 사용자처럼, 명령 프롬프트 창에서 명령행 인터페이스 사용 옵션을 유지하여 AFS 파일공간에 있는 파일 및 디렉토리들을 관리합니다.

관련 정보:

AFS 정보

명령 프롬프트 명령


AFS 라이트 구성 AFS 셀 탭 요약
AFS 라이트 구성: AFS 셀 탭

이 탭은 다음 정보를 표시합니다.

AFS 셀필드에서는 등록된 모든 AFS 셀을 표시합니다.

이 탭에서는 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

AFS 라이트의 셀 데이터베이스로 새로운 셀 추가

현재 셀 데이터베이스에 있는 셀 정보 수정

셀 데이터베이스에서 셀 제거

자세한 내용은 AFS 라이트 구성: AFS 셀 탭을 참조하십시오.


AFS 라이트 구성 드라이브 이름 탭 요약
 AFS 라이트 구성: 드라이브 이름 탭

이 탭은 다음 정보를 표시합니다.

AFS에서 경로에 대응되는 드라이브 이름과 연결 상태

이 탭에서는 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

 	AFS에 있는 경로로 드라이브 이름 맵

맵핑 수정

맵핑 제거

네트워크 드라이브 맵핑 연결

자세한 내용은 AFS 라이트 구성: 드라이브 이름 탭을 참조하십시오.


AFS 라이트 구성 일반 탭 요약
AFS 라이트 구성: 일반 탭

이 탭에서는 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

AFS 파일공간에 대한 게이트웨이로서 제공할 Windows NT 기계를 지정합니다.

AFS 라이트가 구성될 AFS 셀을 봅니다.

AFS 로그온을 Windows 로그온과 통합합니다.

작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 표시합니다.

자세한 내용은 AFS 라이트 구성: 일반 탭을 참조하십시오.


AFS 라이트 구성 유틸리티

AFS 라이트 구성 유틸리티는 제어판에서 액세스할 수 있습니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에 액세스하려면:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	 AFS 라이트 구성  아이콘을 두번 누릅니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티가 나타납니다.

탭

AFS 라이트 구성 유틸리티에서, 다음의 세 가지 탭에 액세스할 수 있습니다.

  일반

  드라이브 이름

  AFS 셀


AFS 라이트 구성: AFS 셀 탭

AFS 셀 탭을 사용하면 기계의 셀 데이터베이스를 수정할 수 있습니다. 셀 데이터베이스는 등록된 모든 AFS  셀의 목록입니다. AFS 라이트는 해당 셀에 접속하기 전에 셀을 등록해야 합니다. 셀 데이터베이스는 기본 Windows 디렉토리의 afsdcell.ini 파일에 있습니다. 셀 데이터베이스의 변경사항을 적용하려면 시스템을 다시 시작해야 합니다.

 AFS 셀 필드에서는 등록된 모든 AFS 셀을 표시합니다.

AFS 셀 필드에서는 AFS 라이트의 셀 데이터베이스에 새로운 셀 추가, 현재 셀 데이터베이스에 있는 셀 정보 수정 및 셀 데이터베이스에서 셀 제거를 수행하는 옵션을 제공합니다.

  추가

  변경

  제거

관련 정보:

새로운 셀을 셀 데이터베이스로 추가

셀 정보 변경

셀 데이터베이스에서 셀 제거


AFS 라이트 구성: 드라이브 이름 탭

드라이브 이름  탭을 사용하면 모든 AFS 경로로 드라이브 이름을 맵핑할 수 있습니다. 또한 이 탭에는 현재 AFS에 대응된 드라이브와 해당 경로 이름이 표시됩니다.

주:	AFS 라이트를 사용하기 위해서는, 적어도 하나의 드라이브가 AFS 파일공간에 맵핑되어야 합니다.

드라이브 이름 탭은 다음 정보를 표시합니다.

AFS에서 경로에 현재 대응되는 드라이브 이름:

드라이브 이름 다음에는 완전한 AFS 경로가 옵니다.

각 드라이브의 연결 상태:

이 확인란이 선택되면, 드라이브는 현재 AFS 파일공간에 연결되어 있게 됩니다.

이 확인란이 선택되지 않으면, 드라이브는 AFS 파일공간으로 연결되지 않습니다.

주:	선택되지 않은 확인란을 누르면 드라이브에 연결할 수 있습니다. AFS 파일공간으로 드라이브 연결을 참조하십시오.

드라이브 이름 탭은 다음 옵션을 제공합니다.

  추가

  변경

  제거


AFS 라이트 구성: 일반 탭

일반 탭을 사용하면 AFS 파일공간에 대한 게이트웨이로서 제공될 Windows NT 기계 지정, AFS 로그온과 Windows  로그온 통합 및  작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘 표시를 수행할 수 있습니다.

일반 탭은 다음 구성 옵션을 제공합니다.

  게이트웨이

  셀 이름

  Windows로 로그인할 때 AFS 토큰 확보

  작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘 표시


AFS 라이트 프로그램 그룹

AFS 라이트 프로그램 그룹은 AFS 라이트가 설치될 때 프로그램 메뉴에 추가됩니다. AFS 라이트 프로그램 그룹에서는 AFS 라이트 사용자가 사용할 수 있는 명령을 제공합니다.

AFS 라이트 프로그램 그룹에 액세스하려면:

1.	시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹을 찾아 라이트 항목을 선택하십시오.

2.	 AFS 라이트 프로그램 그룹이 표시됩니다.

AFS 라이트 프로그램 그룹에서는 다음 명령을 제공합니다.

  인증

  온라인 도움말


AFS 라이트 프로그램 그룹 - 인증
인증

AFS 라이트 특성 상자에서 토큰 탭을 표시하며, 이 상자에서는 인증 확인, 토큰 확보 및 토큰 버리기를 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 AFS에 인증을 참조하십시오.


AFS 라이트 특성 상자

AFS 라이트 특성 상자는 작업 표시줄에 있는 AFS 라이트 아이콘에서 액세스합니다. AFS 라이트 아이콘 표시 를 참조하십시오.

AFS 클라이언트 특성 상자에서는 AFS 사용자에게 많은 타스크를 수행하는 편리한 방법을 제공합니다.

AFS 라이트 특성 상자에 액세스하려면:

1.	작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘을 표시하며, 이것은 모니터의 하단 오른쪽에 위치합니다.

a.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

b.	AFS 라이트 구성 유틸리티를 표시하려면 AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

c.	일반 탭을 선택합니다.

d.	작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘 표시를 선택합니다.

e.	확인을 선택합니다.

AFS 라이트 아이콘이 즉시 작업 표시줄에서 작은 패드락으로 나타납니다.

2.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다.

AFS 라이트 특성 상자가 나타납니다.

다음 정보는 AFS 라이트 특성 상자에서 표시됩니다.:

  사용자 이름

  버전

다음 탭은 AFS 라이트 특성 상자에 있습니다.

  토큰

  드라이브 이름


AFS 라이트 특성 상자 - 버전 필드
버전

현재 Windows 기계에 설치된 AFS 라이트의 버전을 표시합니다.


AFS 라이트 특성 상자: 드라이브 이름 탭

드라이브 이름 탭은 작업 표시줄에 있는 AFS 라이트 아이콘에서 액세스할 수 있습니다. Windows 시스템의 작업 표시줄에 이 아이콘을 표시하는 방법에 대한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

드라이브 이름 탭은 다음 정보를 표시합니다.

 	AFS에서 경로에 현재 대응되는 드라이브 이름:

드라이브 이름 다음에는 AFS 경로 이름이 옵니다.

 	각 드라이브의 연결 상태:

이 확인란이 선택되면, 드라이브는 이제 AFS 파일공간으로 연결됩니다.

이 확인란이 선택되지 않으면, 드라이브는 AFS 파일공간으로 연결되지 않습니다.

주:	선택되지 않은 확인란을 누르면 드라이브에 연결할 수 있습니다. AFS 파일공간으로 드라이브 연결을 참조하십시오.

드라이브 이름 탭은 다음 옵션을 제공합니다.

  추가

  변경

  제거

관련 정보:

AFS로 드라이브 맵핑


AFS 메뉴

AFS 메뉴는 AFS 라이트가 설치될 때 Windows 탐색기에 추가됩니다. AFS 메뉴에서는 AFS 라이트 사용자가 사용할 수 있는 명령을 제공합니다.

AFS 메뉴에 액세스하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	 AFS 파일이나 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 가리킵니다.

AFS 메뉴가 표시됩니다.

AFS 메뉴에서는 다음 명령을 제공합니다.

액세스 제어 목록

볼륨/파티션

마운트 포인트

파일/디렉토리 플러쉬

볼륨 플러쉬

파일 서버 표시

셀 표시

서버 상태 표시


AFS 개요
AFS�

AFS는 단일의 공유 파일 공간을 통해 일관된 파일 액세스를 제공하는 엔터프라이즈 파일 시스템입니다. 여러 파일 서버 기계의 지역 파일 시스템을 결합하여, AFS는 기계 한계에 종속적인 단일 파일공간을 제공합니다. 파일은 컴퓨터 네트워크에 있는 다른 기계에 저장되지만 모든 기계에서 액세스할 수 있습니다. 이러한 방식으로 AFS는 사용자가 파일을 공유하기 쉽도록 합니다.

AFS 사용자는 한 파일이 여러 개의 파일 서버에 저장될 수 있는 경우라도 파일의 물리적 위치를 알지 못해도 됩니다. 자신의 데스크탑에서 허가받은 사용자가 액세스하는 AFS 파일들은 자신의 지역 기계에 저장된 것으로 나타납니다.

공유 파일 시스템에서처럼, 적합한 권한을 가진 파일 및 디렉토리에 대해서만 타스크를 수행할 수 있습니다.

관련 정보:

AFS 파일 기억장치 개념

AFS 보안 개념

AFS 라이트 정보


AFS 보안 개념

AFS는 많은 사용자가 액세스할 수 있으므로 여러 방법을 사용하여 시스템 보안을 유지합니다.

암호 및  인증은 허가받은 사용자만 AFS에 액세스하도록 확인하는 데 사용됩니다.

액세스 제어 목록을 사용하면 개인 사용자가 자신의 디렉토리에 대한 액세스를 제한 또는 허용할 수 있습니다.

관련 정보:

AFS 인증

액세스 제어 목록


액세스 제어 목록

AFS에서 파일 및 디렉토리를 안전하게 보호하기 위해,  액세스 제어 목록 (ACL)을 사용하여 액세스 권한을 정의해야 합니다. ACL은 AFS 디렉토리와 연관된 보안 속성 목록입니다. ACL 항목에서는 사용자나 그룹이 특정 디렉토리 및 파일에 대해 수행하도록 허가한 조작을 지정합니다. 각 디렉토리 ACL에는 최대 20개 ACL 항목이 있을 수 있습니다.

사용자 항목

사용자 항목은 해당 사용자에게만 적용됩니다.

그룹 항목

그룹 항목은 지정된 그룹의 모든 구성원에게 적용됩니다. 그룹은 사용자와 기계 모두로 구성될 수 있습니다. 그룹의 구성원인 사용자는 해당 그룹의 모든 권한을 가집니다. 그룹의 구성원인 기계에 로그인한 사용자는 해당 그룹의 모든 권한을 갖습니다.

여러 권한을 사용자나 그룹에 부여하거나, 특별히 ACL에 있는 사용자나 그룹으로의 액세스를 거부할 수 있습니다.

관련 정보:

AFS 액세스 권한

디렉토리 레벨 액세스 제어

긍정 및 부정 권한 항목

액세스 제어 목록 설정


액세스 제어 목록 명령

액세스 제어 목록(ACL)은 AFS 디렉토리와 연관된 보안 속성 목록입니다.  ACL 항목 에서는 사용자나 그룹이 특별한 디렉토리 및 그 파일에 대해 수행하도록  허용한 조작를 제어하는 액세스 허가를 지정합니다.

AFS 메뉴에 있는 액세스 제어 목록 명령은 ACL 항목을 표시하고 사용자가 권한을 편집 및 변경하고, 새로운 항목을 ACL에 추가하고, 목록에서 항목을 삭제하고, 다른 디렉토리의 ACL 복사하고, ACL을 정리 및 갱신할 수 있게 하는 AFS ACL 설정 대화 상자를 표시합니다.

주:	액세스 제어 목록은 AFS 디렉토리와 연관됩니다. 파일을 오른쪽 마우스 단추로 눌러 AFS 메뉴에 액세스할 때는 액세스 제어 목록 명령을 사용할 수 없습니다.

관련 정보:

ACL 설정

디렉토리 레벨 액세스 제어


ACL 항목 추가 대화 상자

ACL 항목 추가 대화 상자에는 다음 정보가 들어 있습니다.

  권한

  항목 유형

  이름

관련 정보:

ACL 항목 추가

액세스 제어 목록 개요


ACL 항목 추가 대화 상자 - 항목 유형 필드
항목 유형

ACL 항목을 표준이나 지정해제로 설정합니다.

표준으로 설정하면  항목 유형이 표준으로 설정되어, 사용자나 그룹에 지정된 권한이 허용됩니다.  ACL 항목은 AFS ACL 설정 대화 상자의 긍정 권한 항목 목록에 나타납니다.

지정해제를 설정하면 항목 유형이 지정해제로 설정되어 사용자나 그룹에게서 지정된 권한이 제거됩니다.  ACL 항목은 AFS ACL 설정 대화 상자의 부정 권한 항목 목록에 나타납니다.

자세한 내용은 표준 및 지정해제 항목을 참조하십시오.


ACL 항목 추가 대화 상자 - 이름 필드
이름

액세스 제어 목록에 추가할 사용자나 그룹 이름을 설정합니다.


ACL 항목 추가 대화 상자 - 권한 필드
권한

사용자가 AFS 액세스 권한을 설정할 수 있게 하는 일련의 확인란.

자세한 내용은 AFS 액세스 권한을 참조하십시오.


서버 추가 대화 상자

각 셀에 대해 하나 이상의  볼륨 위치 서버를 지정해야 합니다.

  서버 이름

  서버 주소

관련 정보:

셀에 서버 정보 추가


서버 추가 대화 상자 - 서버 주소 필드
서버 주소

볼륨 위치 서버에 대한 고유한 IP 주소를 제공하거나, 자동으로 주소를 조회하도록 AFS에 지시할 수 있습니다.


서버 추가 대화 상자 - 서버 이름 필드
서버 이름

서버 목록에 추가하려는 볼륨 위치  서버의 이름을 지정합니다.


ACL 항목 추가

새로운 사용자 항목이나 그룹 항목을  액세스 제어 목록에 추가하여, 항목에 긍정 또는 부정 권한을 부여합니다. 각각의 ACL에는 최대 20개 항목이 있을 수 있습니다.

ACL 항목을 추가하려면

주:	항목을 디렉토리의 ACL에 추가하려면 ACL, 디렉토리에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다.  AFS 액세스 권한

1.	시작 메뉴에서, 프로그램  및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	ACL 항목을 추가하려는 AFS 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 가리킵니다. AFS 메뉴가 표시됩니다.

4.	액세스 제어 목록을 선택합니다.

 AFS ACL 설정 대화 상자 가 나타납니다.

5.	추가를 선택합니다.

ACL 항목 추가 대화 상자 가 나타납니다.

6.	이름 상자에, ACL에 추가하려는 사용자나 그룹 이름을 입력합니다.

7.	항목 유형 상자에서 항목 유형을 선택하십시오. 긍정 항목은 사용자나 그룹에 지정된 권한을 부여하고, 부정 항목은 사용자나 그룹에게서 지정된 권한을 제거합니다. 자세한 내용은 긍정 권한 및 부정 권한 항목을 참조하십시오.

 주:	긍정 권한과 부정 권한을 개별적으로 추가해야 합니다.

8.	권한 상자에서  디렉토리에 적용하거나 (긍정 권한) 또는 제거하려는 (부정 권한) 모든 AFS 액세스 권한을 선택합니다. 자세한 내용은 AFS 액세스 권한을 참조하십시오.

9.	확인을 눌러 ACL 항목 추가 대화 상자를 닫습니다.

추가된 ACL 항목은 AFS ACL 설정 대화 상자에 있는 긍정 또는 부정 권한 목록에 나타납니다.

관련 정보:

ACL 복사

ACL 항목 제거

액세스 제어 목록 개요


셀 데이터베이스에 셀 추가

AFS 라이트에는 등록된 AFS 셀 목록과 함께 파일이 들어 있습니다. 이 셀 데이터베이스는 기본 Windows 디렉토리의 afsdcell.ini 파일에 있습니다. AFS 라이트는 해당 셀에 접속하기 전에 셀을 등록해야 합니다.

동일한 셀 항목이 AFS 라이트 게이트웨이의 셀 데이터베이스(afsdcell.ini 파일)에 있어야 AFS 라이트 사용자가 셀에 대해 인증을 받을 수 있습니다. AFS 라이트 게이트웨이 기계가 셀에 있는 파일에 액세스하려면 셀의 볼륨 위치 서버 기계에 도달할 수 있어야 합니다. 게이트웨이 기계의 셀 데이터베이스에 있는 셀에 대한 정보가 부정확하거나 누락되면 라이트 클라이언트 기계는 파일에 액세스할 수 없습니다.

셀 데이터베이스에 셀을 추가하려면:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	AFS 셀 탭을 선택합니다.

4.	추가 를 선택합니다.

새로운 셀 대화 상자가 나타납니다.

5.	AFS 셀 상자에  새로운 AFS 셀의 이름을 입력합니다.

6.	설명 상자에,  새로운 셀을 식별하는 설명을 입력합니다.

7.	새로운 각 셀의 경우, 하나 이상의 볼륨 위치 서버를 지정해야 합니다. 추가 단추를 눌러  서버 정보를 추가합니다.

서버 추가 대화 상자가 나타납니다.

8.	서버 이름 상자에, 새로운 셀에 있는 볼륨 위치 서버 이름을 입력합니다.

9.	특정 주소 사용을 선택한 다음, 서버의 IP 주소를 입력하거나 자동으로 주소 조회를 선택하여 주소가 자동으로 검색되게 합니다.

10.	확인을 누르십시오.

서버 이름과 주소가 새로운 셀 대화 상자의  서버 필드에 나타납니다.

여러 볼륨 위치 서버가 있는 셀의 경우 과정 7-10을 반복하십시오.

11.	AFS 셀 탭에 있는 등록된 AFS 셀 목록에 셀을 추가하려면 확인을 누릅니다.

관련 정보:

 셀 정보 변경

셀 데이터베이스에서 셀 삭제


셀에 서버 추가
셀에 서버 정보 추가

 AFS 라이트의  셀 데이터베이스에 나열된 각 셀에 대해, AFS 라이트는 해당 셀에 있는 적어도 하나의 볼륨 위치 서버를 알아야 합니다. 한 셀에 여러 볼륨 위치 서버가 있는 경우도 있습니다.

새로운 셀을  AFS 라이트의 셀 데이터베이스에 추가할 때, 하나 이상의  볼륨 위치 서버를 지정해야 합니다. 자세한 내용은 셀 데이터베이스로 새로운 셀 추가를 참조하십시오.

AFS 라이트의 셀 데이터베이스에 이미 등록된 셀로 서버를 추가할 수 있습니다.

기존 셀에 서버 정보를 추가하려면 다음과 같이 하십시오.

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	AFS 셀 탭을 선택합니다.

4.	서버 정보를 추가하려는 셀을 두 번 누릅니다.

셀 특성 대화 상자가 나타납니다.

5.	추가를 선택합니다.

서버 추가 대화 상자가 나타납니다.

6.	서버 이름 상자에 지정된 셀로 추가하려는 볼륨 위치 서버의 이름을 입력합니다.

7.	특정 주소 사용을 선택한 다음, IP 주소를 입력하거나 자동으로 주소 조회를 선택하여 자동으로 주소가 탐색되게 합니다.

8.	확인을 누르십시오.

서버 이름과 주소가 셀 특성 대화 상자의  서버 필드에 나타납니다.

9.	확인을 눌러 셀 특성 대화  상자를 닫습니다.

관련 정보:

셀에서 서버 정보 제거

서버 정보 변경

셀 정보 변경


AFS 인증
AFS 인증(토큰 확보)

\인증은 사용자 이름과 연관된 사용자 이름 및 암호를 제공하여 AFS에서 사용자 ID를 승인하도록 하는 프로세스입니다. AFS에서 인증을 받으면 AFS 서버로부터 서비스를 요청할 때 AFS 라이트가 사용하는 토큰이 제공됩니다. 토큰이 없으면, AFS는 사용자를 anonymous 사용자로 간주하며 AFS 파일공간으로의 사용자 액세스를 제한합니다.

많은 시스템에서 로그인과 인증은 한 단계의 프로시듀어로 수행됩니다. 사용자 시스템이 이런 경우라면, 이미 AFS에 인증을 받은 것입니다. 시스템 관리자는 셀에 사용할 수 있는 로그인 유형을 알려줄 수 있고, 그렇지 않으면 로그인한 뒤 토큰을 확인할 수 있습니다. 인증 확인 을 참조하십시오.

AFS 인증

1.	다음 메소드 중 하나를 사용하여 AFS 라이트 특성 상자에서 토큰 탭을 표시합니다.

시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과 라이트  프로그램 하위 그룹을 찾으십시오. 인증을 선택하십시오.

 작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누른 다음,  토큰 탭을 선택합니다.자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	토큰 탭에서,  새 토큰 확보를 선택합니다.

새 AFS 토큰 확보 대화 상자 가 나타납니다.

3.	AFS 셀 상자에서 인증하려는 셀 이름을 입력하거나 기본 셀을 그대로 사용합니다. 기본값은 지역 셀입니다.

4.	사용자  이름 상자에 AFS 사용자 이름을 입력합니다.

5.	암호상자에 암호를 입력합니다. 암호는 화면에서 에코되지 않습니다.

6.	인증하려면 확인을 누릅니다. 토큰 탭에서는 새로운 토큰 정보를 표시합니다. 토큰 탭에 표시된 정보에 대한 상세내용은  토큰 탭을 참조하십시오.

주: 	하나 이상의 셀을 인증하려는 경우, 각 셀에 대해 과정 2-6을 반복하십시오.

AFS 인증을 Windows 로그온과 통합할 수 있습니다. 자세한 내용은 통합 로그온 을 참조하십시오.

관련 정보:

AFS에서 인증해제 (토큰 버리기)

인증 확인


캐쉬 파일

AFS AFS 사본은 기계의 지역 디스크에 저장됩니다. AFS 라이트는 캐쉬된 파일의 지역 사본을 사용하므로 저장된 파일에서 데이터에 대한 네트워크 요청을 계속 전송할 필요가 없습니다.

클라이언트의 지역 디스크에서 캐쉬 파일을 버릴 수 있습니다.

AFS 메뉴에서는 파일을 버리기 위해 다음 명령을 제공합니다.

파일/디렉토리 플러쉬

이 명령은 AFS 라이트에게 지정된 파일 또는 지정된 디렉토리에 있는 모든 파일에 대한 데이터를 삭제합니다. 자세한 내용은 파일 및 디렉토리 플러쉬를 참조하십시오.

볼륨 플러쉬

이 명령은  AFS 라이트에게 지정된 파일 또는 디렉토리와 같은 볼륨에서 생성한  캐쉬에 있는 모든 요소에 대해 저장한 데이터를 삭제합니다. 자세한 내용은 볼륨 플러쉬를 참조하십시오.

관련 정보:

파일 기억장치 개념


셀 데이터베이스

AFS 라이트에는  AFS 셀 목록이 있는 파일과, 각 셀 내에 있는 볼륨 위치 서버의 이름과 IP 주소가 들어 있습니다. 이것은 AFS 라이트의 셀 데이터베이스입니다. 셀 데이터베이스는 기본 Windows 디렉토리의 afsdcell.ini 파일에 있습니다.

셀 항목이 AFS 라이트 게이트웨이의 셀 데이터베이스 (afsdcell.ini 파일)에 있어야 AFS 라이트 사용자가 셀에 대해 인증을 받을 수 있습니다. AFS 라이트 게이트웨이 기계가 셀에 있는 파일에 액세스하려면 셀의 볼륨 위치 서버 기계에 도달할 수 있어야 합니다. (게이트웨이의 셀 게이트웨이 또는 클라이언트의 셀 데이터베이스에 있는) 셀에 대한 정보가 부정확하거나 누락되면 클라이언트 기계가 파일에 액세스할 수 없습니다.

주:	셀의  서버 정보가 변경될 때마다 셀 정보를 갱신하여 동기화해야 합니다.

셀을 AFS 라이트의 셀 데이터베이스에 추가, 셀 정보 수정 및 셀 데이터베이스에서 셀 제거를 수행할 수 있습니다. AFS 라이트 구성 유틸리티에 있는 AFS 셀 탭을 사용하여 이들 조작을 수행합니다.

관련 정보:

셀 데이터베이스에 셀 추가

셀 정보 변경

셀 데이터베이스에서 셀 삭제


셀 특성 대화 상자

이 대화 상자는 AFS 라이트 구성 유틸리티에 있는 AFS 셀 탭에서 변경 단추를 선택할 때 나타납니다.여기에는 지정된 셀에 대한 정보가 들어 있으며, AFS 라이트의 셀 데이터베이스 에서 지정된 셀을 수정할 수 있습니다.

주:	 등록된 각 셀에 대해 하나 이상의 볼륨 위치 서버를 지정해야 합니다.

셀 특성 대화 상자를 사용하면 등록된 AFS 셀에 대한 정보를 변경할 수 있습니다.

  AFS 셀

  설명

  서버

셀 특성 대화 상자에서는 셀에 데이터베이스 서버를 추가하고, 셀의 데이터베이스 서버 정보를 수정하고, 셀에서 데이터베이스 서버를 제거할 수 있습니다.

  추가

  변경

  제거

관련 정보:

셀 정보 변경


셀 정보 변경

AFS 라이트의 셀 데이터베이스에 등록된 셀을 수정할 수 있습니다. 셀의 이름, 셀을 식별하는 설명 및 셀에 대한 볼륨 위치 서버 정보를 변경할 수 있습니다.

동일한 셀 항목이 AFS 라이트 게이트웨이의 셀 데이터베이스(afsdcell.ini 파일)에 있어야 AFS 라이트 사용자가 셀에 대해 인증을 받을 수 있습니다. AFS 라이트 게이트웨이 기계가 셀에 있는 파일에 액세스하려면 셀의 볼륨 위치 서버 기계에 도달할 수 있어야 합니다. 게이트웨이 기계의 셀 데이터베이스에 있는 셀에 대한 정보가 부정확하거나 누락되면 라이트 클라이언트 기계는 파일에 액세스할 수 없습니다.  AFS 라이트의 셀 데이터베이스를 수정하는 경우, AFS 라이트 게이트웨이 기계의 셀 데이터베이스도 그와 같이 변경해야 합니다.

셀 정보를 변경하려면:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	AFS 셀 탭을 선택합니다.

4.	수정하려는 셀을 선택한 다음 변경을 선택합니다.

셀 특성 대화 상자 가 나타나고 셀에 대한 정보를 표시합니다.

5.	 AFS 셀 상자에서 셀의 이름을 변경할 수 있습니다.

6.	필요한 경우 설명 상자에서 셀 설명을 변경하십시오.

7.	셀에 서버 항목을 추가하려면 추가를 선택합니다. 셀로 서버 정보 추가를 참조하십시오.

서버 정보를 수정하려면 변경을 선택합니다. 서버 정보 변경을 보십시오.

셀에서 서버 항목을 삭제하려면 제거를 선택하십시오. 셀에서 서버 정보 제거를 참조하십시오.

7.	확인을 누르십시오.

주:	셀에 대한 정보가 틀리거나 누락되면   클라이언트가 해당 셀에 있는 파일에 액세스할 수 없게 됩니다. 셀 정보를 갱신하는 것은 중요합니다.

관련 정보:

셀 데이터베이스에 셀 추가

셀 데이터베이스에서 셀 삭제


네트워크 드라이브 맵핑 변경

AFS 파일공간에 저장된 파일에 쉽게 액세스하기 위해 AFS 파일공간에 있는 특정 위치로 직접 드라이브를 맵핑할 수 있습니다.

네트워크 드라이브 이름 변경, 다른 AFS 경로 지정 및 설명 변경을 수행하여 이들 맵핑을 수정할 수 있습니다. 또한 네트워크 드라이브 맵핑의 연결 상태를 변경할 수도 있습니다.

네트워크 드라이브 맵핑을 변경하려면:

주:	사용되고 있는 네트워크 드라이브는 수정할 수 없습니다.

1.	다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이브 이름 탭에 액세스합니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에서:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

 	AFS 라이트 특성 상자에서,

1.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다. 자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	드라이브 이름 탭 을 선택합니다.

2.	드라이브 이름 필드에서, 수정하려는 맵핑을 선택합니다.

3.	변경 단추를 선택합니다.

4.	드라이브 이름 맵핑 대화 상자 가 나타납니다.  필요에 따라 드라이브 이름, AFS 경로 및  설명을 수정합니다.

5.	필요한 경우 로그온할 때마다 해당 맵핑 복원 확인란을 선택하거나 지우십시오.

6.	확인을 누르십시오.

변경사항이 드라이브 이름 탭에 나타납니다. 또한 변경사항은 또한 Windows 탐색기에도 나타납니다.

관련 정보:

 AFS로 네트워크 드라이브 맵핑

 네트워크 드라이브 맵핑 제거


서버 정보 변경

AFS 라이트에는 등록된 모든 AFS 셀 목록이 있는 파일과,  각 셀 내에 있는 볼륨 위치 서버 의 이름과 IP 주소가 들어 있습니다. 이 셀 데이터베이스는 기본 Windows 디렉토리의 afsdcell.ini 파일에 있습니다.

셀의 볼륨 위치 서버가 변경될 때마다, 셀 데이터베이스를 갱신해야 합니다.

셀의 서버 정보 변경:

 1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	AFS 셀 탭을 선택합니다.

4.	서버 정보를 변경하려는 셀을 선택한 다음 변경을 선택하십시오.

셀 특성 대화 상자가 나타납니다.

5.	정보를 변경하려는 서버를 선택한 다음, 변경을 선택하십시오.

서버 편집 대화 상자 가 나타납니다.

6.	필요한 경우 서버 이름 상자에 볼륨 위치 서버의 이름을 입력하십시오.

7.	서버 주소 상자에 볼륨 위치 서버의 새로운 IP 주소를 입력하십시오.

8.	확인을 누르십시오.

서버의 수정 정보는 셀 특성 대화 상자에 있는 서버 목록에 나타납니다.

9.	확인을 눌러 수정된 서버 정보를 셀로 추가합니다.

관련 정보:

셀 정보 변경

셀에서 서버 정보 제거


명령 프롬프트 명령

Windows 98용 AFS 라이트는 명령 프롬프트를 통해 AFS 파일과 디렉토리를 관리할 수 있도록 하는 여러 명령을 제공합니다. 대부분의 경우, 이들 명령에서는 데스크탑에서 AFS 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 수행할 수 있는 조작에 대해 AFS 파일 및 디렉토리 관리의 대체 방법을 제공합니다.  (AFS 라이트가 Windows 95 시스템에 설치된 경우에는 이들 명령을 사용할 수 없습니다.)

사용가능한 명령 프롬프트 명령에는 다음이 포함됩니다.

fs 명령 슈트

vos 명령 슈트

bos 명령 슈트

kas 명령 슈트

pts 명령 슈트

klog

tokens

unlog

 관련 정보:

명령 프롬프트에서 명령 실행


명령 프롬프트 창

텍스트 명령을 입력하는 데 사용되는 명령행 인터페이스.

Windows 95 또는 Windows 98을 실행하는 PC에서 명령 프롬프트 창에 액세스하려면:

시작 메뉴에서,  프로그램, 명령 프롬프트를 선택합니다.


AFS로 드라이브 연결
네트워크 드라이브 맵핑 연결 및 연결해제

AFS 파일공간에 맵핑된 네트워크에 연결하거나 연결해제할 수 있습니다.

주:	네트워크 드라이브 맵핑을 연결해제해도 삭제되지는 않습니다.

AFS로의 드라이브를 연결 및 연결해제하는 데에는 여러 옵션이 있습니다.

새로 작성된 네트워크 드라이브 맵핑이 자동으로 연결됨.

삭제된 네트워크 드라이브 맵핑이 즉시 연결해제됨.

로그온할 때마다 맵핑 복원 옵션이 선택되어 작성된 네트워크 드라이브 맵핑은 Windows  기계에 로그온할 때마다 자동으로 연결됩니다. 이 설정을 변경할 수 있습니다.  드라이브 맵핑 변경을 참조하십시오.

연결해제된 맵핑이 수동으로 연결될 수 있습니다.

네트워크 드라이브 맵핑을 연결하려면:

1.	다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이브 이름 탭에 액세스합니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에서:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

AFS 라이트 특성 상자에서,

1.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다. 자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

2.	AFS 파일공간으로 연결하려는 드라이브 이름 옆의 확인란을 선택하십시오.

맵핑이 연결되고, 드라이브 이름은 Windows 탐색기에 나타납니다.

연결된 맵핑은 다음과 같이 수동으로 연결해제할 수 있습니다.

네트워크 드라이브 맵핑을 연결해제하려면:

1.	다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이브 이름 탭에 액세스합니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에서:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

AFS 라이트 특성 상자에서,

1.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다. 자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

2.	연결해제하려는 드라이브 이름 옆의 확인란의 선택 표시를 지우십시오.

맵핑이 연결해제되고, 드라이브 이름은 Windows 탐색기에 더 이상 나타나지 않습니다.

관련 정보:

AFS로 드라이브 맵핑


ACL 복사 대화 상자

액세스 제어 목록을 원본 디렉토리에서 목적지 디렉토리로 복사할 수 있습니다. 원본 디렉토리로서 파일 이름을 지정하면 , 파일 상위 디렉토리의 ACL이 사용됩니다.

  다음에서 복사

  다음으로 복사

  찾아보기

  현재 항목 지우기

관련 정보:

액세스 제어 목록 복사


ACL 복사 대화 상자 - 찾아보기 단추
찾아보기

 목적지 디렉토리를 찾아볼 수 있습니다.

주:	목적지 디렉토리를 찾을 때, 원하는 목적지 디렉토리 에 있는 파일을 선택해야 합니다. 목적지 디렉토리용으로 빈 디렉토리를 원하는 경우 찾아보기 단추를 사용하는 대신 다음으로 복사  상자에 경로를 입력해야 합니다.


ACL 복사 대화 상자 - 현재 항목 지우기 확인란
현재 항목 지우기

원본 디렉토리의 항목을 추가하기 전에 목적지 디렉토리의 ACL에서 기존의 모든 ACL 항목을 제거할 수 있습니다. 이 상자를 선택취소해도 목적지 디렉토리에 있는 현재 ACL 항목에는 영향을 주지 않습니다.


ACL 복사 대화 상자 - 다음에서 복사 필드
다음에서 복사

원본 디렉토리의 경로와 디렉토리 이름을 지정합니다.

이 정보는 AFS 메뉴에 액세스하는 AFS 파일 또는 디렉토리를 근거로 제공됩니다.


ACL 복사 대화 상자 - 다음으로 복사 필드
다음으로 복사

목적지 디렉토리의 경로와 디렉토리 이름을 지정합니다.


ACL 복사

액세스 제어 목록을 원본 디렉토리에서 목적지 디렉토리로 복사할 수 있습니다. 원본 디렉토리로서 파일 이름을 지정하면  파일의 상위 디렉토리 ACL이 목적지 디렉토리로 복사됩니다.

목적지 디렉토리로 ACL 항목을 복사하려면:

주:	ACL 항목을 복사하려면 원본 디렉토리에 대해 조회 권한을, 목적지 디렉토리에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다.  AFS 액세스 권한

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	복사하려는 ACL의 디렉토리(또는 해당 디렉토리의 파일)을 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS 메뉴에서 액세스 제어 목록 을 선택합니다.  AFS ACL 설정 대화 상자 가 나타납니다.

4.	복사를 선택합니다.

ACL 복사 대화 상자 가 표시되는 데 여기에는 원본 디렉토리의 경로가 들어있는 복사 원본 필드가 나타납니다.

5.	 복사 대상상자에  목적지 디렉토리 경로 이름을 입력하십시오.

6.	액세스 권한을 추가하기 전에 목적지 디렉토리에서 기존의 모든 ACL 항목을 제거하려면 현재 항목 지우기 확인란을 선택하십시오.

7.	확인을 눌러 지정된 디렉토리로 ACL을 추가합니다.

관련 정보:

액세스 제어 목록 개요

ACL 항목 추가

ACL 항목 제거


ACL 항목 정의
ACL 항목

한 사용자나 사용자 그룹을 특정 권한(예: 읽기 , 쓰기  등)과 연결하는 액세스 제어 목록 내 항목. 이 항목은 특정 권한을 사용자나 그룹에 부여하는 표준 또는 사용자나 그룹에게서 특정 권한을 제거하는 지정해제가 될 수 있습니다.


AFS 라이트 정의
AFS 라이트

Windows 95 및 Windows 98 사용자가 AFS 라이트 게이트웨이를 사용하여 AFS 파일공간에 액세스할 수 있도록 하는 소프트웨어.

주:	AFS 라이트 게이트웨이는 Windows NT용 AFS 클라이언트 제품의 구성요소입니다.


AFS 라이트 게이트웨이 정의
 AFS 라이트 게이트웨이

AFS 라이트 사용자가 AFS에 액세스할 수 있도록 Windows NT 기계에서 실행되는 서비스.

주:	AFS 라이트 게이트웨이는 Windows NT용 AFS 클라이언트 제품의 구성요소입니다.


AFS UID 정의
AFS UID

 AFS 사용자 및 AFS 그룹에 지정된 고유한 식별 번호.


액세스 제어 목록 정의
액세스 제어 목록

AFS 디렉토리와 연관된 목록으로서, 디렉토리와 그 파일에 대해 수행하도록 허용된 조치를 지정합니다.


인증 정의
인증받음

AFS가 ID를 확인한 계정 상태.


인증 정의
인증

사용자나 프로세스가 유효한 ID를 가지고 있음을 확인하는 프로세스.

인증에는 사용자가 제공한 암호가 정확한 지 확인하는 과정이 포함됩니다.


콜백 정의
콜백

중앙에 저장된 파일 사본이 지역적으로 사용되는 동안 변경되면 AFS 라이트에 연결해야 하는 파일 서버로부터의 약속. 콜백은 사용자가 사용할 수 있는 가장 최근 버전의 파일 및 디렉토리로 작업하도록 합니다.


셀 정의
셀

AFS를 사용하고 AFS 서버 및 AFS  클라이언트 세트로 구성된 독립적으로 관리되는 사이트.

클라이언트 시스템은 한 번에 하나의 셀에만 속할 수 있습니다.


셀 데이터베이스 정의
셀 데이터베이스

등록된 모든  AFS 셀 이름 목록과, 각 셀 내에 있는 데이터베이스 서버의 이름과 IP 주소가 들어있는 파일. 이 셀 데이터베이스는 기본 Windows 디렉토리의 afsdcell.in 파일에 있습니다.

주:	AFS 라이트는 해당 셀에 접속하기 전에 셀을 등록해야 합니다.


파일 서버 정의
파일 서버

파일을 저장하고 요청된 파일을 클라이언트로 전송하는 기계 유형.


지역 셀 정의
지역 셀

지역 클라이언트 시스템이 속하는 셀. 사용자가 외부 셀에서 인증되거나 외부 셀에 있는 파일에 액세스할 수 있는 경우라도, 지역 셀의 ID는 로그인 세션 전체에서 그대로 유지됩니다.


마운트 포인트 정의
마운트 포인트

AFS 파일공간에 있는 위치를 볼륨과 연결시키는 특수 유형의 디렉토리. 마운트 포인트는 표준 디렉토리와 유사합니다. 디렉토리 목록에는 볼륨 내용이 표시됩니다.

주:	각 마운트 포인트는 하나의 볼륨에 해당됩니다.


네트워크 드라이브 정의
네트워크 드라이브

원격 컴퓨터의 하드웨어 드라이브로의 연결, 공유 파일 및 디렉토리에 액세스할 수 있습니다. AFS 파일공간에서 디렉토리로 네트워크 드라이브 연결을 설정할 수 있습니다.


파티션 정의
파티션

컴퓨터에 있는 디스크의 논리 섹션.


암호 정의
암호

사용자의 시스템 ID를 유효하게 만드는 고유한 사용자 정의 문자열.

사용자는 암호를 입력하여 AFS로부터 인증을 받아야 합니다.


할당량 정의
할당량

시스템 관리자가 지정하고 1-KB 블럭 단위로 측정되는 볼륨의 크기 제한.


읽기 전용 정의
읽기 전용

볼륨 및 디렉토리와 파일로서, 원본 볼륨에서 복사되며 수정될 수  없습니다.

주:	자주 액세스하는 파일 및 디렉토리가 들어있는 볼륨은 시스템 효율성을 높이기 위해 종종 여러 파일 서버로 복사되어 추가됩니다.


읽기/쓰기 정의
읽기/쓰기

수정 가능한 볼륨 버전과, 이 볼륨에 들어 있는 파일과 디렉토리.


등록된 셀 정의
등록된 셀

AFS 셀서버 정보(이름 및 IP 주소)는 셀 데이터베이스에 입력됩니다.


토큰 정의
토큰

사용자가 AFS에서 인증 받은 후 허용되는 데이터 세트. 토큰은 AFS 서버에서 서비스를 요청할 때 AFS 라이트가 사용합니다.

토큰에는 연관된 주기가 있으므로 일정 기간이 지난 후에는 만기됩니다. 토큰이 만기되면, 더 이상 AFS로 인증된 액세스를 할 수 없습니다. 표준 토큰 주기는 25시간입니다.


사용자 이름 정의
사용자 이름

지역 셀에 있는 사용자를 고유하게 식별하는 이름. 사용자 이름은 사용자의 AFS 사용자 ID(UID)로 맵핑될 수 있습니다.


볼륨 정의
볼륨

AFS 고유의 디스크 파티션에 저장된 관련 파일 및 디렉토리 세트.


볼륨 위치 서버 정의
볼륨 위치 서버

볼륨 위치 데이터베이스를 유지하는 AFS 서버 프로세스.

클라이언트는 셀의 볼륨 위치 서버에 접속하여 파일 및 디렉토리를 찾습니다.


셀 데이터베이스에서 셀 삭제
셀 삭제

기계의 셀 데이터베이스에 등록된  셀을 삭제할 수 있습니다. 일단 셀이 셀 데이터베이스에서 제거되면, 더 이상 해당 셀에 접속할 수 없습니다.

셀 삭제:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	AFS 셀 탭을 선택합니다.

4.	삭제하려는 셀을 선택하고 제거를 누릅니다.

5.	AFS 라이트는 선택된 셀을 삭제할 것인지 여부를 확인하는 메시지를 표시합니다. 이 조작의 확인 여부에 따라, 지정된 셀에 더 이상  접속하지 못할 수도 있습니다. 확인을 눌러 셀을 삭제합니다.

6.	확인을 눌러 AFS 라이트 구성 유틸리티를 닫습니다.

주:	삭제된 셀에 있는 파일과 디렉토리에는 더 이상 액세스할 수 없습니다.

관련 정보:

새로운 셀 추가

셀 정보 변경


디렉토리 레벨 액세스 제어

AFS에서, 액세스 권한은 디렉토리 레벨에서 정의됩니다. 디렉토리 레벨 액세스 제어에서 여러 결론이 발생할 수 있습니다.

파일은 상위 디렉토리와 연관된 액세스 권한을 상속합니다. 파일을 다른 디렉토리로 이동하면, 파일은  파일이 있는 디렉토리의 액세스 권한을 상속합니다. 디렉토리에 대한 ACL이 변경되면, 디렉토리 내에 있는 모든 파일에 대한 보호도 변경됩니다.

하위 디렉토리를 작성하면, 이것은 상위 디렉토리의 액세스 권한을 상속합니다.

주:	하위 디렉토리를 작성한 뒤, 하위 디렉토리의 ACL을 상위 디렉토리와는 다르게 설정할 수 있습니다.

상위 디렉토리에 대한 ACL을 하위 디렉토리에 대한 ACL보다 제한적으로 작성하면, 사용자가 하위 디렉토리에서 긍정 권한 항목을 가지고 있더라도 의도와는 다르게 하위 디렉토리에 대한 사용자 액세스를 거부할 수 있습니다.

 주:	일반적으로, 홈 디렉토리에 대해서는 자유로운 액세스 권한을 지정한 다음 파일을 좀더 주의깊게 보호하기 위해 보다 제한적인 권한을 가진 하위 디렉토리를 작성합니다.

관련 정보:

액세스 제어 목록 설정


마운트 포인트 표시

선택된 디렉토리에 대한 마운트 포인트 대화 상자를 볼 수 있습니다.  . 디렉토리가 마운트 포인트 이면, 마운트 포인트 대화 상자에서는 마운트 지점에 대한 정보를 제공합니다.

마운트 포인트 정보를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	표시하려는 마운트 포인트의 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS,  마운트 포인트 및 표시를 선택합니다.

마운트 포인트 대화 상자 가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 선택된 디렉토리의 마운트 포인트에 대한 정보를 표시합니다. 선택된 디렉토리가 마운트 포인트가 아니면,

디렉토리는 마운트 포인트가 아닙니다.

메시지가 표시되며, 여기서 디렉토리는 선택된 디렉토리의 이름입니다.

관련 정보:

마운트 포인트

파일 기억장치 개념


볼륨 및 파티션 정보 표시

컴퓨터에 있는 디스크는 파티션으로 구분됩니다. AFS는 파티션을 볼륨으로 구분합니다. 볼륨에는 관련 파일과 디렉토리의 서브트리가 있습니다. 볼륨과 파티션 특성을 볼 수 있습니다.

볼륨 정보를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	보려는 볼륨 정보의 파일이나  디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	 AFS, 볼륨/파티션 및 특성을 선택합니다.

볼륨 정보 대화 상자 가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 선택된 파일 및 디렉토리가 있는 볼륨에 대한 정보를 표시합니다.

파티션 정보를 표시하려면:

1.	위에서 표시된 것처럼, 볼륨 정보 대화 상자를 표시합니다.

2.	볼륨 정보 대화 상자에서 파티션 정보 표시 단추를 선택합니다.

파티션 정보 대화 상자 가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 선택된 볼륨이 있는 파티션에 대한 정보를 표시합니다.

관련 정보:

볼륨 및 파티션


AFS 라이트 아이콘 표시

작업 표시줄에 있는 AFS 라이트 아이콘은 AFS 라이트 특성 상자를 표시하는 데 사용됩니다. AFS 라이트 특성 상자에서는 AFS 사용자에게 많은 AFS 타스크를 수행하는 편리한 방법을 제공합니다.

AFS 라이트  아이콘은 AFS 라이트 구성 유틸리티에서 액세스할 수 있습니다.

작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘을 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 유틸리티를 표시하려면 AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	일반 탭을 선택합니다.

4.	작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘 표시를 선택합니다.

5.	확인을 누르십시오.

AFS 라이트 아이콘이 즉시 작업 표시줄에서 작은 패드락으로 나타납니다.

주:	AFS 라이트 아이콘은 AFS를 시작할 때마다 작업 표시줄에서 자동으로 나타납니다.


드라이브 이름 탭 - 추가 단추
추가

드라이브 이름 맵 대화 상자를 표시하며, 이 상자는 Windows 시스템에 있는 특별한 드라이브 이름을 AFS 파일공간과 연결하는 데 사용할 수 있습니다. AFS 파일공간에 액세스하려면, 하나 이상의 드라이브가 AFS에 있는 경로에 대응되어야 합니다.

자세한 내용은 AFS로 드라이브 맵핑 을 참조하십시오.


드라이브 이름 탭 - 변경 단추
변경

드라이브 이름 맵 대화 상자를 표시하며,  기존 맵핑의 드라이브 이름이나 AFS 경로를 수정할 수 있습니다.

주:	이 옵션은 현재 사용 중인 드라이브에 대해서는 사용할 수 없습니다.

자세한 내용은 네트워크 드라이브 맵핑 변경을 참조하십시오.


드라이브 이름 탭 - 제거 단추
제거

지정된 드라이브와 AFS 경로 간의 맵핑을 제거합니다. 그 결과, 지정된 드라이브는 즉시 연결해제됩니다.

주:	이 옵션은 현재 사용 중인 드라이브에 대해서는 사용할 수 없습니다.

자세한 내용은 네트워크 드라이브 맵핑 제거를 참조하십시오.


서버 편집 대화 상자

클라이언트는 셀에 있는 파일에 액세스하기 위해 셀의 볼륨 위치 서버에 도달할 수 있어야 합니다 셀에 대한 정보가 틀리거나 누락되면 AFS 라이트가 파일을 패치할 수 없게 됩니다.

AFS 라이트의 셀 데이터베이스에 등록된 셀을 수정할 수 있습니다.

주:	셀의 서버 정보가 변경될 때마다 셀 정보를 갱신하는 것은 중요합니다.

  서버 이름

  서버 주소

관련 정보:

서버 정보 변경


서버 편집 대화 상자 - 서버 주소 필드
서버 주소

편집 중인 서버의 특정 IP 주소를 표시하거나, Windows가 지정된 서버의 IP 주소를 자동으로 지원함을 나타냅니다.


서버 편집 대화 상자 - 서버 이름 필드
서버 이름

편집하는 서버 이름을 표시합니다.


파일/디렉토리 플러쉬 명령

파일이나 디렉토리를 플러쉬하면 종종 갱신되는 AFS 라이트가 저장한 AFS 사본이 작성됩니다. 이것으로 가장 최근의 파일 사본에 대해 작업할 수 있습니다.

 파일/디렉토리 플러쉬 명령은 AFS 메뉴를 통해 액세스합니다.

이 AFS 메뉴 명령은 AFS 라이트에게 지정된 파일 또는 디렉토리에 대해 저장했던 데이터 및 상태 정보를 삭제합니다. 다음 번에 응용프로그램이 데이터를 요청하면, 클라이언트 시스템은 파일 서버에서 사용할 수 있는 최신 버전을 검색합니다.

주:	AFS에는 사용자가 사용할 수 있는 가장 최근 버전의 파일 및 디렉토리에 액세스하도록 하는 메카니즘이 있습니다 .파일 서버가 클라이언트에 수정 가능한 파일 사본을 전송할 때, 콜백도 함께 전송합니다. 파일을 사용하는 동안 중앙 집중적으로 저장된 파일 사본이 변경되면, 파일 서버는 콜백을 중단합니다. 다음 번 파일에서 좀더 많은 데이터를 요청할 때, AFS 라이트는 콜백을 중단하고 파일 서버에서 갱신된 파일 사본에 액세스합니다.

 파일/디렉토리 플러쉬  명령은 콜백 메카니즘이 제대로 동작하지 않은 것으로 예상될 때 드물게 사용될 수 있습니다.

관련 정보:

파일 및 디렉토리 플러쉬

볼륨 플러쉬

AFS 파일 기억장치 개념


볼륨 플러쉬 명령

지정된 볼륨을 플러쉬하면 AFS 라이트가 저장한 AFS 사본을 갱신함으로써 가장 최근의 파일 사본에 대해 작업하도록 합니다.

볼륨 플러쉬 명령은 AFS 메뉴 를 통해 액세스합니다.

이 AFS 메뉴 명령에서는 AFS 라이트에게  지정된 파일 또는 디렉토리와 같은 볼륨에서 생성한 캐쉬에 있는 모든 요소에 대해 저장한 데이터를 버리도록 합니다. 다음 번에 응용프로그램이 데이터를 요청하면, 클라이언트 시스템은 파일 서버에서 사용할 수 있는 최신 버전을 검색합니다.

주:	AFS에는 사용자가 사용할 수 있는 가장 최근 버전의 파일 및 디렉토리에 액세스하도록 하는 메카니즘이 있습니다 .파일 서버가 클라이언트에 수정 가능한 파일 사본을 전송할 때, 콜백도 함께 전송합니다. 파일을 사용하는 동안 중앙 집중적으로 저장된 파일 사본이 변경되면, 파일 서버는 콜백을 중단합니다. 다음 번 파일에서 좀더 많은 데이터를 요청할 때, AFS 라이트는 콜백을 중단하고 파일 서버에서 갱신된 파일 사본에 액세스합니다.

볼륨 플러쉬  명령은 콜백 메카니즘이 제대로 동작하지 않은 것으로 예상될 때 드물게 사용될 수 있습니다.

관련 정보:

AFS 파일 기억장치 개념

볼륨 플러쉬

파일 및 디렉토리 플러쉬


파일 및 디렉토리 플러쉬

파일이나 디렉토리를 플러쉬하면 종종 갱신되는 AFS 라이트가 저장한 AFS 사본이 작성됩니다. 이것으로 가장 최근의 파일 사본에 대해 작업할 수 있습니다.

AFS는 중앙 버전 파일이 파일 서버에서 변경될 때 해당 버전의 파일이 더 이상 유효하지 않다는 통보를 클라이언트 시스템이 수신하게 합니다. 파일 서버가 수정 가능한 파일 사본을 전송하면, 콜백도 함께 전송합니다. 파일을 사용하는 동안 중앙 집중적으로 저장된 파일 사본이 변경되면, 파일 서버는 콜백을 중단합니다. 다음 번 파일에서 데이터를 요청할 때,  클라이언트는 콜백 중단을 알리고 파일 서버에서 갱신된 파일 사본에 액세스합니다. 콜백은 자동으로 클라이언트에 사용할 수 있는 가장 최근 버전의 파일 및 디렉토리가 있도록 합니다.

파일/디렉토리 플러쉬  명령은 콜백 메카니즘이 제대로 동작하지 않은 것으로 예상될 때 드물게 사용될 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 AFS 라이트가 캐쉬된 데이터를 버리도록 (플러쉬) 합니다. 다음 번에 응용프로그램이 데이터를 요청하면, AFS 라이트는 파일 서버에서 사용할 수 있는 최신 버전을 검색합니다.

파일 및 디렉토리를 플러쉬하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	갱신하려는 AFS 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS 및  파일/디렉토리 플러쉬 를 선택합니다.

AFS 라이트는 선택된 파일 또는 디렉토리에 대한 데이터를 저장합니다.

관련 정보:

AFS 파일 기억장치 개념

볼륨 플러쉬


볼륨 플러쉬

지정된 볼륨을 플러쉬하면 갱신하는 AFS 라이트가 보유하고 있는 AFS 사본이 발생됩니다. 이것으로 사용자는 가장 최근의 파일로 작업하게 됩니다.

AFS는 중앙 버전 파일이 파일 서버에서 변경될 때 해당 버전의 파일이 더 이상 유효하지 않다는 통보를 클라이언트 시스템이 수신하게 합니다. 파일 서버가 클라이언트에 수정 가능한 파일 사본을 전송할 때, 콜백도 함께 전송합니다. 파일을 사용하는 동안 중앙 집중적으로 저장된 파일 사본이 변경되면, 파일 서버는 콜백을 중단합니다. 다음 번 파일에서 데이터를 요청할 때,  클라이언트는 콜백 중단을 알리고 파일 서버에서 갱신된 파일 사본에 액세스합니다. 콜백은 자동으로 AFS 라이트가 사용할 수 있는 가장 최근 버전의 파일 및 디렉토리에 액세스하도록 합니다.

볼륨 플러쉬  명령은 콜백 메카니즘이 제대로 동작하지 않은 것으로 예상될 때 드물게 사용될 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 AFS 라이트가 캐쉬된 데이터를 버리도록 (플러쉬) 합니다. 다음 번에 응용프로그램이 데이터를 요청하면, 클라이언트 시스템은 파일 서버에서 사용할 수 있는 최신 버전을 검색합니다.

볼륨을 플러쉬하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기 를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	플러쉬하려는 볼륨에 있는 AFS 파일이나 디렉토리를 마우스로 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS 및  볼륨 플러쉬를 선택합니다.

관련 정보:

AFS 파일 기억장치 개념

파일 및 디렉토리 플러쉬


일반 탭 - 셀 이름 필드
셀 이름

AFS 라이트 기계가 구성된 AFS 셀 이름을 표시합니다.

주: 	AFS 라이트는 게이트웨이로서 제공되는 AFS 클라이언트와 같은 셀에 속합니다.


일반 탭 - 게이트웨이 필드
게이트웨이

AFS 라이트 게이트웨이 로서 구성되는 Windows NT 기계 를 식별합니다.

자세한 내용은 AFS 라이트 게이트웨이 식별을 참조하십시오.


일반 탭 - AFS 토큰 확보 확인란
Windows로 로그인할 때 AFS 토큰 확보

이 확인란을 선택하면 하나의 과정으로 Windows에 로그온하고 AFS로부터 인증을 받을 수 있습니다. Windows에 로그온할 때, 적합한 ID와 암호를 입력하십시오. 그러면 Windows로 로그온하고 클라이언트 시스템의 지역 셀에 대한 AFS 토큰을 갖게 됩니다. 더 이상의 인증은 필요하지 않습니다.

주:	통합 로그온 기능의 장점을 이용하려면, 로그온 ID와 암호가 Windows에서와 AFS에서 같아야 합니다.

이 확인란의 선택 표시를 지우면 Windows에 로그온하고 AFS로의 인증을 개별적으로 수행할 수 있습니다.Windows에 로그온할 때마다, AFS에도 인증을 받아야 합니다.

자세한 내용은 통합 로그온을 참조하십시오.


일반 탭 - AFS 라이트 아이콘 표시 확인란
작업 표시줄에 AFS 라이트아이콘 표시

이 확인란을 선택하면 작업 표시줄에 AFS 클라이언트 아이콘이 표시됩니다 (모니터 하단 오른쪽). AFS 라이트 아이콘은 많은 AFS 기능에 대한 단축키로서 제공됩니다.

자세한 내용은  AFS 라이트 아이콘 표시 를 참조하십시오.


도움말 확보
온라인 도움말

AFS 라이트에서 제공하는 온라인 도움말 문서는 Windows 95 및 Windows 98용 AFS 라이트 제품에서 사용할 수 있는 기능에 대해 설명합니다.

도움말을 얻으려면:

1.	시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과 라이트 프로그램 하위 그룹을 찾으십시오.

2.	AFS Client Help를 선택합니다.

도움말 항목 대화 상자가 나타납니다.

 목차 페이지를 열람하거나 색인을 사용하여 또는 온라인 도움말 탐색 엔진인 찾기를 사용하여항목에 대한 도움말을 얻을 수 있습니다.

주:	또한 대부분의 대화 상자에 있는  도움말 단추를 선택하여 많은 주제에 대한 도움말을 볼 수도 있습니다.


시작하기

AFS 파일공간에 액세스하기 전에, Windows 95 또는 98 기계에서 AFS를 구성해야 합니다.

 AFS 구성:

1.	AFS 파일공간에 게이트웨이로서 제공할 Windows NT 기계를 지정합니다. AFS 라이트 게이트웨이 식별을 참조하십시오.

2.	드라이브를 AFS 파일공간으로 연결합니다. AFS 파일공간 마운트를 참조하십시오.

AFS에 액세스할 수 있지만, AFS 파일공간에 대한 인증받지 못한 액세스는 제한을 받습니다. 파일공간에서 효과적으로 작업하려면 AFS에서 인증을 받아야 합니다.

3.	AFS에서 ID를 설정합니다. AFS  인증을 참조하십시오.

관련 정보:

AFS 라이트 구성 유틸리티

AFS 라이트 정보


용어집

}

액세스 제어 목록 (ACL)

사용자나 그룹이 디렉토리 및 그 파일에 대해 허용한 활동을 지정하는 AFS 디렉토리와 연관된 목록.

액세스 권한

7개의 액세스 권한 즉, 읽기, 조회, 삽입, 삭제, 쓰기, 잠금 및 관리자와, 그 축약어(r, l, i, d, w, k, a)가 있습니다.

ACL

액세스 제어 목록을 참조하십시오.

ACL 항목

한 사용자나 사용자 그룹을 특정 AFS 액세스 권한과 연관짓는 ACL의 항목. 항목은 사용자나 그룹에 특정 권한을 부여하는 표준 또는 사용자나 그룹에게서 특정 권한을 해제하는 지정해제가 될 수 있습니다.

AFS

하나의 공유 파일공간을 통해 일관된 파일 액세스를 제공하는 엔터프라이즈 파일 시스템.파일은 컴퓨터 네트워크에 있는 다른 기계에 저장(분산)되지만 모든 기계에서 액세스할 수 있습니다.

AFS 라이트

Windows 95 및 Windows 98 사용자가 AFS 라이트 게이트웨이를 사용하여 AFS 파일공간에 액세스할 수 있도록 하는 소프트웨어.

AFS 라이트 게이트웨이

AFS 라이트 사용자가 AFS에 액세스할 수 있도록 Windows NT 기계에서 실행되는 서비스. AFS 라이트 게이트웨이는 Windows NT용 AFS  클라이언트 제품의 구성요소입니다.

AFS UID

 AFS 사용자 및 AFS 그룹에 지정된 고유한 식별 번호.

인증받음

AFS가 ID를 확인한 계정 상태.

인증

사용자나 프로세스가 유효한 ID를 가지고 있음을 확인하는 프로세스. 인증에는 사용자가 제공한 암호가 맞는 지 확인하는 작업도 포함됩니다.

C

콜백

중앙에 저장된 파일 사본이 지역적으로 사용되는 동안 변경되면 AFS 라이트에 연결해야 하는 파일 서버로부터의 약속. 콜백은 사용자가 사용할 수 있는 가장 최근 버전의 파일 및 디렉토리로 작업하도록 합니다.

셀

AFS를 사용하고 AFS 서버 및 AFS  클라이언트 세트로 구성된 독립적으로 관리되는 사이트.클라이언트 시스템은 한 번에 하나의 셀에만 속할 수 있습니다.

셀 데이터베이스

등록된 모든  AFS셀 목록과, 각 셀 내에  있는 데이터베이스 서버의 이름과 IP 주소가 있는 파일. 셀 데이터베이스는 기본 Windows 디렉토리의 afsdcell.ini 파일에 있습니다.

명령 프롬프트

AFS 텍스트 명령을 입력하는 데 사용되는 명령행 인터페이스.

D

디렉토리

파일 및 기타 디렉토리 모음이 들어있는 논리 구조.

F

파일

하나의 이름으로 저장되고 검색되는 관련 정보 모음.

파일 서버

파일을 저장하고 요청된 파일을 클라이언트로 전송하는 데 사용되는 기계의 한 유형.

외부 셀

지역 (클라이언트) 기계가 속하는 것 이외의 AFS 셀.

G

그룹 항목

그룹의 모든 구성원에 적용되는 ACL 항목. 그룹은 사용자와 기계 모두로 구성될 수 있습니다. 그룹 구성원인 사용자는 그룹의 모든 권한을 가집니다. 그룹의 구성원인 기계에 로그온하는 사용자는 그룹의 모든 권한을 가집니다.

I

통합 로그온

한 번의 과정으로 Windows 및 AFS에 로그온하도록 하는 AFS 기능.

L

지역 셀

지역 클라이언트 시스템이 속하는 셀. 사용자가 외부 셀에서 인증되거나 외부 셀에 있는 파일에 액세스할 수 있는 경우에도 지역 셀의 ID는 로그인 세션 전체에서 그대로 유지됩니다.

M

마운트 포인트

AFS 파일공간에 있는 위치를 볼륨과 연결시키는 특수 유형의 디렉토리. 마운트 포인트는 표준 디렉토리와 유사합니다. 디렉토리 목록에는 볼륨 내용이 표시됩니다.

N

부정 권한 항목

지정된 조치를 수행하도록 하는 사용자 또는 그룹 권한을 명시적으로 거부하는 ACL 항목.

네트워크 드라이브

원격 컴퓨터의 하드웨어 드라이브로의 연결, 공유 파일 및 디렉토리에 액세스할 수 있습니다. AFS 파일공간에서 디렉토리로 네트워크 드라이브 연결을 설정할 수 있습니다.

네트워크 드라이브 맵핑

AFS 파일공간의 특정 위치로 맵핑되는 네트워크 드라이브로서, AFS에 저장된 파일에 쉽게 액세스하게 합니다.

긍정 권한 항목

지정된 활동의 수행 권한을 사용자 또는 그룹에 부여하는 ACL 항목.

P

파티션

컴퓨터에 있는 디스크의 논리 섹션.

암호

사용자의 시스템 ID를 유효하게 만드는 고유한 사용자 정의 문자열.

Q

할당량

시스템 관리자가 지정하는 볼륨 크기의 한계로, 1KB 블럭 단위로 측정됩니다.

R

읽기 전용 볼륨

원본 볼륨 사본으로, 수정할 수 없습니다.

읽기/쓰기 마운트 포인트

읽기/쓰기 볼륨에 대한 마운트 포인트.

읽기/쓰기 볼륨

수정 가능한 파일 및 디렉토리 버전이 들어있는 볼륨.

등록된 셀

볼륨 위치 서버 정보가 셀 데이터베이스에 입력되는 AFS 셀.

일반 마운트 포인트

마운트 포인트가 있는 볼륨과 같은 유형의 볼륨에 대한 마운트 포인트. 예를 들어, 읽기 전용 볼륨에서 마운트 포인트를 작성하면, AFS 라이트는 해당 마운트 포인트에 액세스할 때 읽기 전용 볼륨에서 데이터를 찾습니다.

S

하위 디렉토리

파일 시스템 계층에서 다른 디렉토리 내에 있는 디렉토리.

시스템 관리자

셀 내에 있는 AFS의 작동 및 관리 권한이 부여된 사용자.

system:anyuser

인증받지 못한 AFS 사용자를 포함하여, 셀 액세스 권한을 확보할 수 있는 모든 사용자를 포함한 시스템 정의 그룹 .

T

토큰

사용자가 AFS에서 인증 받은 후 허용되는 데이터 세트. 토큰은  AFS 서버에서 서비스를 요청할 때 AFS 라이트가 사용합니다. 토큰에는 연관된 주기가 있으므로 일정 기간이 지난 후에는 만기됩니다. 토큰이 만기되면, 더 이상 AFS로 인증된 액세스를 할 수 없습니다. 표준 토큰 주기는 25시간입니다.

U

인증해제

AFS가 ID를 알지 못하는 계정 상태.

사용자 항목

해당 사용자에만 적용되는 ACL 항목.

사용자 이름

지역 셀 내에서 사용자를 고유하게 식별하는 이름. 사용자 이름은 사용자의 AFS 사용자 ID로 맵핑됩니다.

V

볼륨

AFS 고유의 디스크 파티션에 저장된  관련 파일 및 디렉토리 세트.

볼륨 위치 서버

볼륨 위치 데이터베이스를 유지하는 AFS 서버 프로세스로서, 셀에 있는 모든 볼륨에 대한 위치와 기타 상태 정보를 기록합니다.


도움말
도움말 정보

감사 및 목적

온라인 문서는 AFS Light for Windows 95 및 Windows 98 사용자를 위해 작성됩니다. 여기에서는 Microsoft� Windows  운영 체제 및 Windows 응용프로그램의 기본 용어와 개념에 익숙한 것으로 가정합니다.

온라인 도움말에서는  AFS Light for Windows 95 및 Windows 98 제품에서 사용할 수 있는 기능에 대해 설명합니다.

관련 문서

AFS 라이트 릴리스 노트 에서는 온라인 도움말에 포함되지 않은 중요한 정보를 제공합니다.

주:	Windows 95 또는 Windows 98에 대한 추가 정보는, Windows 설명서를 참조하십시오.


도움말 내용
내용

개요

 AFS 정보

AFS 기억장치 개념

AFS 보안 개념

 AFS 라이트 정보

도움말 정보

시작하기

개요

AFS 라이트 게이트웨이 식별

AFS 파일공간 마운트

AFS 인증

인증 확인

AFS에서 인증해제

AFS 관리

개요

AFS 메뉴

AFS 라이트 구성 유틸리티

AFS 라이트 프로그램 그룹

AFS 라이트 특성 상자

명령 프롬프트 명령

AFS 사용

액세스 제어 목록

개요

액세스 제어 목록

디렉토리 레벨 액세스 제어

액세스 권한

추가 액세스 권한

긍정 및 부정 권한 항목

액세스 제어 목록 사용

액세스 제어 목록 설정

액세스 제어 목록 항목 추가

액세스 제어 목록 항목 제거

액세스 제어 목록 복사

볼륨 및 파티션

개요

볼륨 및 파티션 정보 표시

이름/볼륨 ID 맵핑 새로 고침

마운트 포인트

개요

마운트 포인트 정보 표시

마운트 포인트 제거

마운트 포인트 작성

캐쉬 파일

개요

파일 및 디렉토리 플러쉬

볼륨 플러쉬

서버 정보

개요

파일 서버 표시

파일 서버 상태 표시

셀

셀 정보 나열

셀 표시

셀 데이터베이스

개요

셀 추가

셀 정보 변경

셀 제거

참조

용어집

방법...


방법...

  AFS 라이트 구성 유틸리티 액세스

  AFS 라이트 프로그램 그룹 액세스

  AFS 라이트 특성 상자 액세스

  AFS 메뉴 액세스

  ACL 항목 추가

  셀 데이터베이스로 새로운 셀 추가

  셀로 서버 추가

  AFS 인증

  네트워크 드라이브 연결

  액세스 제어 목록 복사

  토큰 버리기

  네트워크 드라이브 연결해제

  작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘 표시

  마운트 포인트 표시

   파티션 정보 표시

  볼륨 정보 표시

  파일 및 디렉토리 플러쉬

  볼륨 플러쉬

  시작하기

  AFS 라이트 게이트웨이 식별

  AFS 로그온과 Windows 로그온 통합

  마운트 포인트 작성하기

  AFS로 드라이브 맵핑

  토큰 확보

  마운트 포인트 제거

   액세스 제어 목록 설정

  셀 표시

  파일 서버 표시

  파일 서버 상태 표시

  인증해제

  인증 확인


AFS 라이트 구성 유틸리티 액세스 방법
AFS 라이트 구성 유틸리티에 액세스하려면:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티 가 나타납니다.


AFS 라이트 프로그램 그룹 액세스 방법
AFS 라이트 프로그램 그룹에 액세스하려면:

1.	시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹을 찾아 라이트 항목을 선택하십시오.

AFS 라이트 프로그램 그룹이 표시됩니다.


AFS 라이트 특성 상자 액세스 방법
AFS 라이트 특성 상자에 액세스하려면:

1.	작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘을 표시하며, 이것은 모니터의 하단 오른쪽에 위치합니다.

a.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

b.	AFS 라이트 구성 유틸리티를 표시하려면 AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

c.	일반 탭을 선택합니다.

d.	작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘 표시를 선택합니다.

e.	확인을 누르십시오.

AFS 라이트 아이콘이 즉시 작업 표시줄에서 작은 패드락으로 나타납니다.

2.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다.

AFS 라이트 특성 상자가 나타납니다.


AFS 메뉴 액세스 방법
AFS 메뉴에 액세스하려면:

1.	시작 메뉴에서,  프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	AFS 파일공간에 있는 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 가리킵니다.

AFS 메뉴가 표시됩니다.


통합 로그온 활성화 방법
통합 로그온을 활성화하려면

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성아이콘을 두번 눌러 AFS 라이트 구성 유틸리티를 표시하십시오.

3.	일반 탭을 선택합니다.

4.	Windows로 로그온할 때 AFS 토큰 확보를 선택합니다.

5.	확인을 누르십시오.

주:	이 변경사항을 적용하려면 시스템을 다시 시작해야 합니다.


셀 데이터베이스에 셀을 추가하는 방법
셀 데이터베이스에 셀을 추가하려면:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	AFS 셀 탭을 선택합니다.

4.	추가 를 선택합니다.

새로운 셀 대화 상자가 나타납니다.

5.	AFS 셀 상자에서 새로운 AFS 셀의 이름을 입력하십시오.

6.	설명 상자에,  새로운 셀을 식별하는 설명을 입력합니다.

7.	새로운 각 셀의 경우, 하나 이상의 볼륨 위치 서버를 지정해야 합니다. 추가 단추를 눌러  서버 정보를 추가합니다.

서버 추가 대화 상자가 나타납니다.

8.	서버 이름 상자에, 새로운 셀에 있는 볼륨 위치 서버 이름을 입력합니다.

9.	특정 주소 사용을 선택한 다음, 서버의 IP 주소를 입력하거나 자동으로 주소 조회를 선택하여 주소가 자동으로 검색되게 합니다.

10.	 확인을 누릅니다.

서버 이름과 주소가 새로운 셀 대화 상자의  서버 필드에 나타납니다.

여러 볼륨 위치 서버가 있는 셀의 경우 과정 7-10을 반복하십시오.

11.	AFS 셀 탭에 있는 등록된 AFS 셀 목록에 셀을 추가하려면 확인을 누릅니다.


셀에 서버를 추가하는 방법
셀에 서버 정보를 추가하려면:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	AFS 셀 탭을 선택합니다.

4.	서버 정보를 추가하려는 셀을 두 번 누릅니다.

셀 특성 대화 상자가 나타납니다.

5.	추가를 선택합니다.

서버 추가 대화 상자가 나타납니다.

6.	서버 이름 상자에 지정된 셀로 추가하려는 볼륨 위치 서버의 이름을 입력합니다.

7.	특정 주소 사용을 선택한 다음, IP 주소를 입력하거나 자동으로 주소 조회를 선택하여 자동으로 주소가 탐색되게 합니다.

8.	확인을 누르십시오.

서버 이름과 주소가 셀 특성 대화 상자의  서버 필드에 나타납니다.

9.	확인을 눌러 셀 특성 대화  상자를 닫습니다.


ACL 항목 추가 방법
ACL 항목을 추가하려면

주:	항목을 디렉토리의 ACL에 추가하려면 ACL, 디렉토리에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다.  AFS 액세스 권한

1.	시작 메뉴에서, 프로그램  및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	ACL 항목을 추가하려는 AFS 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 가리킵니다. AFS 메뉴가 표시됩니다.

4.	액세스 제어 목록 을 선택합니다.

 AFS ACL 설정 대화 상자 가 나타납니다.

5.	추가를 선택합니다.

ACL 항목 추가 대화 상자 가 나타납니다.

6.	이름상자에, ACL에 추가하려는 사용자 또는 그룹 이름을 입력하십시오.

7.	항목 유형 상자에서, 항목 유형을 선택합니다. 긍정 항목은 사용자나 그룹에 지정된 권한을 부여하고, 부정 항목은 사용자나 그룹에게서 지정된 권한을 제거합니다. 자세한 내용은 긍정 권한 및 부정 권한 항목을 참조하십시오.

주:	긍정 권한과 부정 권한을 개별적으로 추가해야 합니다.

 8.	권한 상자에서  디렉토리에 적용하거나 (긍정 권한) 또는 제거하려는 (부정 권한) 모든 AFS 액세스 권한을 선택합니다. 자세한 내용은 AFS 액세스 권한을 참조하십시오.

9.	확인을 눌러 ACL 항목 추가 대화 상자를 닫습니다.

추가된 ACL 항목은 AFS ACL 설정 대화 상자에 있는 긍정 또는 부정 권한 목록에 나타납니다.


AFS에서 인증 받는 방법
AFS에서 인증을 받으려면 (토큰을 확보하려면):

1.	다음 메소드 중 하나를 사용하여 AFS 라이트 특성 상자에서 토큰 탭을 표시합니다.

시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과 라이트  프로그램 하위 그룹을 찾으십시오. 인증을 선택하십시오.

 작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누른 다음,  토큰 탭을 선택합니다.자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	토큰 탭에서,  새 토큰 확보를 선택합니다.

새 AFS 토큰 확보 대화 상자 가 나타납니다.

3.	AFS 셀 상자에서 인증하려는 셀 이름을 입력하거나 기본 셀을 그대로 사용합니다. 기본값은 지역 셀입니다.

4.	사용자  이름 상자에 AFS 사용자 이름을 입력합니다.

5.	암호상자에 암호를 입력합니다. 암호는 화면에서 에코되지 않습니다.

6.	인증하려면 확인을 누릅니다. 토큰 탭에서는 새로운 토큰 정보를 표시합니다. 토큰 탭에 표시된 정보에 대한 상세내용은  토큰 탭을 참조하십시오.

주: 	하나 이상의 셀을 인증하려는 경우, 각 셀에 대해 과정 2-6을 반복하십시오.


네트워크 드라이브 맵핑 연결 방법
네트워크 드라이브 맵핑을 연결하려면:

1.	다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이브 이름 탭에 액세스합니다.

 	AFS 라이트 구성 유틸리티에서:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

AFS 라이트 특성 상자에서,

1.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다. 자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

2.	드라이브 이름 필드에  AFS 파일공간으로 연결하려는 드라이브 이름 옆의 확인란을 선택합니다.

3.	확인을 누르십시오.

맵핑이 연결되고, 드라이브 이름은 Windows 탐색기에 나타납니다.


ACL 복사 방법
목적지 디렉토리로 ACL 항목을 복사하려면:

주:	ACL 항목을 복사하려면 원본 디렉토리에 대해 조회 권한을, 목적지 디렉토리에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다.  AFS 액세스 권한

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	복사하려는 ACL의 디렉토리(또는 해당 디렉토리의 파일)을 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS 메뉴에서 액세스 제어 목록을 선택합니다.  AFS ACL 설정 대화 상자 가 나타납니다.

4.	복사를 선택합니다.

ACL 복사 대화 상자 가 표시되는 데 여기에는 원본 디렉토리의 경로가 들어있는 복사 원본 필드가 나타납니다.

5.	 복사 대상상자에  목적지 디렉토리 경로 이름을 입력하십시오.

6.	액세스 권한을 추가하기 전에 목적지 디렉토리에서 기존의 모든 ACL 항목을 제거하려면 현재 항목 지우기 확인란을 선택하십시오.

7.	확인을 눌러 지정된 디렉토리로 ACL을 추가합니다.


AFS 라이트 게이트웨이 지정 방법
AFS라이트 게이트웨이를 지정하려면:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티가 나타납니다.

3.	일반 탭을 선택합니다.

4.	게이트웨이 상자에서, AFS 라이트 게이트웨이로서 구성되는 Windows NT 시스템 이름을 입력합니다.

주:	AFS 라이트는 AFS 라이트 게이트웨이와 같은 셀에 속합니다. 지역 셀  이름은 셀 이름  상자에 표시됩니다.

5.	확인을 눌러 AFS 라이트 구성 유틸리티를 닫습니다.


네트워크 드라이브 맵핑 연결해제 방법
네트워크 드라이브 맵핑을 연결해제하려면:

1.	다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이브 이름 탭에 액세스합니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에서:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

AFS 라이트 특성 상자에서,

1.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다. 자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

2.	드라이브 이름 상자에서, 연결해제하려는 드라이브 이름 옆의 확인란의 선택 표시를 지웁니다.

3.	확인을 누르십시오.

맵핑이 연결해제되고, 드라이브 이름은 Windows 탐색기에 더 이상 나타나지 않습니다.


마운트 포인트 정보 표시 방법
마운트 포인트 정보를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	표시하려는 마운트 포인트의 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS,  마운트 포인트 및 표시를 선택합니다.

마운트 포인트 대화 상자 가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 선택된 디렉토리의 마운트 포인트에 대한 정보를 표시합니다. 선택된 디렉토리가 마운트 포인트가 아니면,

디렉토리은(는) 마운트 포인트가 아닙니다.

메시지가 표시되며, 여기서 디렉토리는 선택된 디렉토리의 이름입니다.


파티션 정보 표시 방법
파티션 정보를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	보려는 파티션 정보의 파일이나 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS,  볼륨/파티션 및 특성을 선택합니다.

볼륨 정보 대화 상자 가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 선택된 파일 및 디렉토리가 있는 볼륨에 대한 정보를 표시합니다.

4.	볼륨 정보 대화 상자에서 파티션 정보 표시 단추를 선택합니다.

파티션 정보 대화 상자 가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 선택된 볼륨이 있는 파티션에 대한 정보를 표시합니다.


AFS 라이트 작업 표시줄 아이콘 표시 방법
작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘을 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 유틸리티를 표시하려면 AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	일반 탭을 선택합니다.

4.	작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘 표시를 선택합니다.

5.	확인을 누르십시오.

AFS 라이트 아이콘이 즉시 작업 표시줄에서 작은 패드락으로 나타납니다.

 주:	AFS 라이트 아이콘은 AFS를 시작할 때마다 작업 표시줄에서 자동으로 나타납니다.


볼륨 정보 표시 방법
볼륨 정보를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	보려는 볼륨 정보의 파일이나  디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS,  볼륨/파티션 및 특성을 선택합니다.

볼륨 정보 대화 상자 가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 선택된 파일 및 디렉토리가 있는 볼륨에 대한 정보를 표시합니다.


파일 및 디렉토리 플러쉬 방법
파일 및 디렉토리를 플러쉬하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	갱신하려는 AFS 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS 및  파일/디렉토리 플러쉬를 선택합니다.

AFS 라이트는 저장된 데이터를 버리고, 응용프로그램이  파일에서 정보를 요청할 때 파일 서버가 가장 최근 버전의 파일에 액세스합니다.


볼륨 플러쉬 방법
볼륨을 플러쉬하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	플러쉬하려는 볼륨에 있는 AFS 파일이나 디렉토리를 마우스로 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS 및  볼륨 플러쉬를 선택합니다.

AFS 라이트는 저장된 데이터를 버리고, 응용프로그램이 지정된 볼륨에 들어있는  파일로부터 더 많은 데이터를 요청할 때 가장 최신 버전의 파일 서버에 액세스합니다.


AFS에서의 시작 방법
 AFS에서 시작하려면:

1.	AFS 파일공간에 게이트웨이로서 제공할 Windows NT 기계를 지정합니다. AFS 라이트 게이트웨이 식별을 참조하십시오.

2.	드라이브를 AFS 파일공간에 연결합니다. AFS 마운트를 참조하십시오.

 AFS에 액세스할 수 있지만, AFS 파일공간으로의 액세스는 제한됩니다. AFS 파일공간에서 효과적으로 작업하려면, AFS에서 인증을 받아야 합니다.

3.	AFS에서 ID를 설정합니다. AFS 인증을 참조하십시오.


마운트 포인트 작성 방법
마운트 포인트를 작성하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	AFS 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS, 마운트 포인트 및  작성을 선택하십시오.

마운트 포인트 작성 대화 상자 가 나타납니다. 현재의 작업 디렉토리인 기본 디렉토리가 디렉토리 상자에서 표시됩니다.

4.	마운트 포인트로서 작성될 디렉토리 이름을  디렉토리 상자에 있는 경로 이름에 추가하거나, 디렉토리  상자에 있는 기본 경로 이름을 대체하십시오.

주:	지정된 디렉토리가 이미 존재하면 안됩니다.

5.	볼륨 상자에서, 마운트할 볼륨 이름을 입력합니다. (또는 볼륨 ID 번호를 지정할 수 있습니다.)

6.	셀 상자에서 볼륨이 들어있는 셀의 이름을 입력합니다.

7.	옵션 상자에서  일반 또는 읽기/쓰기를 마운트 유형 으로 선택합니다.

8.	확인을 눌러 마운트 포인트를 작성합니다.

새로 작성된 디렉토리는 사용자가 지정한 볼륨에 대한 마운트 포인트로서 제공됩니다.


AFS로 드라이브를 맵핑하는 방법
AFS로 드라이브를 맵핑하려면:

 1.	다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이브 이름 맵핑 대화 상자에 액세스합니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에서:

1.	시작 메뉴에서,  설정 및  제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

4.	추가 단추를 선택합니다. 드라이브 이름 맵핑 대화 상자 가 나타납니다.

AFS 라이트 특성 상자에서,

1.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다. 자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	드라이브 이름탭을 선택합니다.

3.	추가 단추를 선택합니다. 드라이브 이름 맵핑 대화 상자가 나타납니다.

2.	드라이브 이름 상자에서, 사용되지 않는 네트워크 드라이브를 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.

3.	AFS 경로 상자에서, AFS 파일공간에 대한 경로를 입력하십시오.

4.	설명 상자에, 지정된 드라이브 이름 및 AFS 경로와 연결될 축약형 이름을 입력하십시오.

주:	드라이브 이름 설명은 최대 12자까지 가능하며 공백이나 탭을 포함할 수 없습니다.

5.	로그온할 때마다 지정된 AFS 파일공간으로 연결하려는 경우  로그온할 때마다 맵핑 복원을 선택합니다.

6.	확인을 눌러 연결합니다.


마운트 포인트 제거 방법
마운트 포인트를 제거하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	제거하려는 마운트 포인트의 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS,  마운트 포인트 및 제거를 선택합니다.

AFS 라이트는 다음 메시지를 표시합니다.

선택한 마운트 포인트를 제거하시겠습니까?

4.	예를 누르십시오. 마운트 포인트 제거 대화 상자 가 나타나며 결과를 표시합니다.


ACL 설정 방법
ACL을 설정하려면:

주:	디렉토리의 ACL을 설정하려면, 디렉토리에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다.  AFS 액세스 권한

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	설정하려는 ACL의 AFS 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 가리킵니다. AFS 메뉴가 표시됩니다.

4.	액세스 제어 목록을 선택합니다.

 AFS ACL 설정 대화 상자 가 나타납니다.

항목을 추가하고, 다른 디렉토리로 ACL을 복사하고, 항목을 삭제하고, ACL을 정리할 수 있습니다.


파일 서버 표시 방법
파일 서버를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	보려는 서버 위치의 파일 또는  디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 선택한 다음, 파일 서버 표시를 선택합니다.

파일 서버 표시 대화 상자가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 지정된 파일 또는 디렉토리가 들어있는 서버 이름을 표시합니다.


셀 표시 방법
셀을 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	보려는 셀의 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS 및  셀 표시를 선택합니다.

셀 표시 대화 상자가 표시되어 선택된 파일 및 디렉토리가 있는 AFS 셀을 나열합니다.


파일 서버 상태 표시 방법
파일 서버의 상태를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	AFS 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS및  서버 상태 표시를 선택하십시오.

서버 상태 대화 상자가 나타납니다.

4.	상태 보고서를 보려는 파일 서버의 설정값을 선택하십시오. 지역 셀이 기본값입니다.

5.	클라이언트가 목록을 갱신하지 않고 파일 서버 정보를 보려는 경우 서버 상태를 조사하지 않음을 선택합니다. 갱신된 목록의 경우 서버 상태를 조사하지 않음을 선택합니다.

6.	상태 표시를 누릅니다.

지정된 셀에 있는 파일 서버를 사용할 수 없으면, 서버 다운 대화 상자가 사용할 수 없는 파일 서버 목록과 함께 표시됩니다. 그렇지 않으면 모든 서버가 실행 중임을 나타내는 대화 상자가 표시됩니다.


인증해제 방법
AFS에서 인증을 해제(토큰 버리기)하려면:

1.	다음 메소드 중 하나를 사용하여 AFS 라이트 특성 상자에서 토큰탭을 표시합니다.

시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과 라이트  프로그램 하위 그룹을 찾으십시오. 인증을 선택하십시오.

 작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누른 다음,  토큰 탭을 선택합니다.자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	하나 이상의 셀에 토큰이 있으면, 인증해제하려는 셀의  이름과 함께 탭을 선택합니다.

3.	이 토큰을 버림 단추를 선택합니다.

주:	한 번에 한 셀에서만 인증해제할 수 있습니다. 하나 이상의 셀에 토큰이 있으면, 각 셀에 대해 과정 2와 3을 반복하십시오.


인증 확인 방법
인증을 확인하려면:

1.	다음 메소드 중 하나를 사용하여 AFS 라이트 특성 상자에서 토큰 탭을 표시합니다.

시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과 라이트 프로그램 하위 그룹을 찾으십시오. 인증을 선택하십시오.

 작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누른 다음,  토큰 탭을 선택합니다.자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

AFS 라이트 특성 상자에 있는 토큰 탭에서는 토큰 정보를 표시합니다.

하나 이상의 셀에 대한 토큰이 있는 경우, 셀 이름은 탭 상의 토큰  단어 자리에 나타납니다. 예를 들어 abc.com 셀및 xyz.com 셀에 대한 토큰이 있으면, AFS 라이트 특성 상자에 있는 처음 두번째 탭은 abc.com 탭과  xyz.com 탭입니다.  이들 탭은 토큰  탭을 대체합니다. 이들 탭은 토큰 탭과 같은 정보를 표시합니다.

현재 AFS 셀 내에 토큰이 없으면 토큰 탭에는 토큰 정보가 들어있지 않습니다. 토큰 탭(토큰없음을 참조하십시오.


AFS 라이트 게이트웨이 식별

AFS 클라이언트로 구성된 Windows NT 기계를 AFS 파일 공간에 대한 게이트웨이로 작용하도록 지정하여야 AFS 라이트 를 사용하여  AFS 파일과 디렉토리에 액세스할 수 있습니다 .

mach-afs의 양식으로 된 NetBIOS 서비스 이름을 사용하여 게이트웨이 기계를 식별하십시오. 여기서, mach는 호스트 컴퓨터의 이름(최대 11 문자)입니다. AFS 라이트가 게이트웨이 기계와 통신할 수 있으려면 이 서비스 이름을 분석할 수 있어야 합니다. 이름 분석은 게이트웨이의 NetBIOS 서비스 이름을 클라이언트의 LMHOSTS 파일이나, 적절한 DNS 또는 WINS 서버에 추가하여 수행할 수 있습니다. AFS 라이트 기계와 이의 AFS 라이트 게이트웨이 기계가 동일한 서브넷에 상주하는 경우, 이름 분석은 NetBIOS 브로드캐스트를 통해 자동으로 수행됩니다.

AFS라이트 게이트웨이를 지정하려면:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티 가 나타납니다.

3.	일반 탭을 선택합니다.

4.	게이트웨이 상자에서, AFS 라이트 게이트웨이로서 구성된 Windows NT 기계의 이름을 입력하십시오.

주:	AFS 라이트는 AFS 라이트 게이트웨이와 같은 셀에 속합니다.지역 셀  이름은 셀 이름 상자에 표시됩니다. 지정된 셀은 셀 데이터베이스에 등록되어야 합니다. 필요하면, AFS 셀탭을 사용하여 셀에 대한 정보를 셀 데이터베이스로 입력하십시오. 셀 고유의 정보에 대해서는 시스템 관리자를 참조하십시오.

5.	확인을 눌러 AFS 라이트 구성 유틸리티를 닫습니다.

관련 정보:

시작하기


통합 로그온

통합 로그온으로 Windows 및 AFS를 한 번에 로그온할 수 있습니다. 이 기능의 장점을 이용하려면, 로그온 ID와 암호가 Windows에서와 AFS에서 같아야 합니다. Windows에 로그온할 때, 적합한 ID와 암호를 입력하십시오. 그러면 Windows에 로그온하고, 클라이언트의 지역 셀에 대한 AFS 토큰을 갖게 됩니다. 더 이상 인증은 필요하지 않습니다.

AFS 통합 로그온은 지역 Windows 기계에 정의해야 하는 요구조건을 바꾸지는 않음을 기억하십시오. Microsoft 로그온 루틴에서는 AFS 인증이라 합니다. 지역 Windows로 정의하지 않으면, 로그온은 거부되고 AFS 인증은 발생하지 않습니다.

AFS 및 Windows 암호가 다르면, Windows에 로그온한 다음 AFS로부터 AFS 인증 실패를 알리는 메시지 상자가 나타납니다. 그런 다음 AFS 라이트 특성 상자에 있는  토큰 탭을 사용하여 AFS 토큰을 확보할 수 있습니다.

통합 로그온 활성화

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성아이콘을 두번 눌러 AFS 라이트 구성 유틸리티를 표시하십시오.

3.	일반 탭을 선택합니다.

4.	Windows로 로그온할 때 AFS 토큰 확보를 선택합니다.

5.	확인을 누르십시오.

주:	이 변경사항을 적용하려면 시스템을 다시 시작해야 합니다.

관련 정보:

AFS 인증


명령 프롬프트에서 명령 실행

Windows 95 또는 Windows 98 기계에서 명령 프롬프트 명령을 실행하려면, 명령 프롬프트 창을 사용해야 합니다. DOS 프롬프트는 Windows 시스템에 있는  명령행 인터페이스입니다.

명령 프롬프트 명령을 실행하려면:

1.	시작 메뉴에서  프로그램을 선택한 다음 명령 프롬프트를 선택합니다.

2. 	명령 프롬프트 창에 적절한 명령을 입력합니다.

관련 정보:

명령 프롬프트 명령


파일 서버 정보 나열

다음 파일 서버 정보를 볼 수 있습니다.

선택된 파일이나 디렉토리를 저장하는 현재 파일 서버.

AFS 메뉴에 있는 파일 서버 표시 옵션을 사용하여 이 정보를 표시합니다.

자세한 내용은 파일 서버 표시를 참조하십시오.

사용자의  지역 셀, 지정된 셀  또는 모든 셀에 있는 파일 서버 상태.

AFS 메뉴에 있는 서버 상태 표시 옵션을 사용하여 이 정보를 표시합니다.

자세한 내용은 파일 서버 상태 표시를 참조하십시오.

관련 정보:

AFS 파일 기억장치 개념


마운트 포인트 작성 대화 상자

마운트 포인트 작성 대화 상자에는 다음 정보가 들어 있습니다.

  디렉토리

  볼륨

  셀

  옵션

관련 정보:

마운트 포인트 작성

마운트 포인트

파일 기억장치 개념


마운트 포인트 작성 대화 상자 - 셀 필드
셀

볼륨이 있는 셀  이름을 지정합니다.


마운트 포인트 작성 대화 상자 - 디렉토리 필드
디렉토리

볼륨 상자에서 이름이 지정된 볼륨에 대한 마운트 지점으로서 작성될 디렉토리 이름을 지정합니다.

주:	기존 디렉토리로부터 마운트 디렉토리를 작성할 수 없습니다.


마운트 포인트 작성 대화 상자 - 옵션 필드
옵션 (일반 또는 읽기/쓰기)

작성될 마운트 포인트 유형을 지정합니다.

일반 마운트 포인트은 클라이언트에 마운트 포인트가 있는 볼륨과 같은 유형의 볼륨에서 데이터에 액세스하도록 지시합니다. 예를 들어 읽기 전용 볼륨에서 마운트 지점을 작성하면, AFS 라이트는 해당 마운트 포인트에 액세스할 때 읽기 전용 볼륨에서 데이터를 찾습니다.

읽기/쓰기 마운트 포인트은 언제나 읽기/쓰기 볼륨에서 데이터를 찾습니다.


마운트 포인트 작성 대화 상자 - 볼륨 필드
볼륨

마운트할 볼륨의 이름이나 ID를 지정합니다.


마운트 포인트 작성
마운트 포인트 생성

AFS 라이트로 마운트 포인트을 작성할 수 있습니다.

주:	마운트 포인트를 작성하려면, 마운트 포인트가 들어있는 디렉토리에 대해 삽입 및 관리자액세스 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 액세스 권한 을 참조하십시오.

마운트 포인트를 작성하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	AFS 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS, 마운트 포인트 및  작성을 선택하십시오.

마운트 포인트 작성 대화 상자 가 나타납니다. 현재의 작업 디렉토리인 기본 디렉토리가 디렉토리 상자에서 표시됩니다.

4.	마운트 포인트로서 작성될 디렉토리 이름을  디렉토리 상자에 있는 경로 이름에 추가하거나, 디렉토리  상자에 있는 기본 경로 이름을 대체하십시오.

주:	지정된 디렉토리가 이미 존재하면 안됩니다.

5.	볼륨 상자에서, 마운트할 볼륨 이름을 입력합니다. (또는 볼륨 ID 번호를 지정할 수 있습니다.)

6.	셀 상자에서 볼륨이 들어있는 셀의 이름을 입력합니다.

7.	옵션 상자에서  일반 또는 읽기/쓰기를 마운트 유형 으로 선택합니다.

8.	확인을 눌러 마운트 포인트를 작성합니다.

새로 작성된 디렉토리는 사용자가 지정한 볼륨에 대한 마운트 포인트로서 제공됩니다.

관련 정보:

마운트 포인트

파일 기억장치 개념


AFS 관리

AFS 라이트를 구성하기 전에 ( AFS에서  시작하기 참조), AFS 메뉴 , AFS 라이트 구성 유틸리티 , AFS 라이트 프로그램 그룹 및 AFS 라이트 특성 상자를 통해 직접 데스크탑에서 AFS를 관리할 수 있습니다. AFS에 액세스하는 데 사용하는 방법은  수행하려는 내용에 따라 달라집니다.

주:	AFS로부터 인증을 받지 못했으면, AFS 파일공간으로의 액세스는 심하게 제한을 받습니다. 효과적으로 작업하려면, AFS에 ID를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 AFS 인증 을 참조하십시오.

AFS 메뉴에 액세스하려면:

1.	시작 메뉴에서,  프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	AFS 파일공간에 있는 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 가리킵니다.

AFS 메뉴가 표시됩니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에 액세스하려면:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티 가 나타납니다.

AFS 라이트 프로그램 그룹에 액세스하려면:

1.	시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹을 찾아 라이트 항목을 선택하십시오.

AFS 라이트 프로그램 그룹이 표시됩니다.

AFS 라이트 특성 상자에 액세스하려면:

1.	작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘을 표시하며, 이것은 모니터의 하단 오른쪽에 위치합니다.

 a.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판 을 선택합니다.

b.	AFS 라이트 구성 유틸리티를 표시하려면 AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

c.	일반 탭을 선택합니다.

d.	작업 표시줄에 AFS 라이트 아이콘 표시를 선택합니다.

e.	확인을 누르십시오.

AFS 라이트 아이콘이 즉시 작업 표시줄에서 작은 패드락으로 나타납니다.

2.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다.

AFS 라이트 특성 상자가 나타납니다.

관련 정보:

시작하기

명령 프롬프트 명령


드라이브 이름 맵핑 대화 상자

이 대화 상자에서는  Windows 시스템에 있는 드라이브 이름과  AFS 파일공간에 있는 특정 위치로 연결할 수 있습니다. AFS에 저장된 파일에 액세스하려면, 적어도 하나의 드라이브 이름을 AFS 파일공간에 있는 경로로 맵핑해야 합니다.

이 대화 상자는 AFS 라이트 구성 유틸리티 또는 AFS 라이트 특성 상자에서 액세스할 수 있습니다.

  드라이브 이름

  AFS 경로

  설명

  로그온할 때마다 맵핑 복원

관련 정보:

AFS 파일공간 마운트

AFS로 드라이브 맵핑


드라이브 이름 맵핑 대화 상자 - AFS 경로 필드
AFS 경로

AFS 파일공간에 있는 지정된 위치로의  경로를 지정합니다.


드라이브 이름 맵핑 대화 상자 - 설명 필드
설명

축약형 이름을 지정된 드라이브 이름 및 AFS 경로에 연관시킬 수 있습니다.

이 축약형 이름은 하나 이상의 네트워크 드라이브를 AFS 파일공간에 있는 장소로 연결할 때 유용합니다.

 주:	드라이브 이름 설명은 최대 12자까지 가능하며, 공백이나 탭을 포함할 수 없습니다.


드라이브 이름 맵핑 대화 상자 - 드라이브 이름 필드
드라이브 이름

드라이브 이름을 선택할 수 있습니다. 이것은 AFS 파일공간으로 맵핑될 Windows 시스템에 있는 드라이브입니다.


드라이브 이름 맵핑 대화 상자 - 맵핑 복원 확인란
로그온할 때마다 맵핑 복원

로그온할 때마다 AFS 파일공간에 있는 지정된 위치로 연결하려는 경우 이 확인란을 선택하십시오.


드라이브 이름 맵핑 대화 상자

이 대화 상자에서는 Windows 기계에 있는 특정 드라이브 이름과 AFS 파일공간을 연결할 수 있습니다. AFS에 저장된 파일에 액세스하려면, 적어도 하나의 드라이브 이름을 AFS 파일공간에 있는 경로로 맵핑해야 합니다.

이 대화 상자는 AFS 라이트 구성 유틸리티 또는 AFS 라이트 특성 상자에서 액세스할 수 있습니다.

  드라이브 이름

  AFS 경로

  설명

  로그온할 때마다 맵핑 복원

관련 정보:

AFS로 드라이브 맵핑


AFS로 드라이브 맵핑

AFS에 저장된 파일에 액세스하려면, 적어도 하나의 드라이브 이름을 AFS 파일공간에 있는 경로로 맵핑해야 합니다.

AFS로 드라이브를 맵핑하려면:

1.	다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이브 이름 맵핑 대화 상자에 액세스합니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에서:

1.	시작 메뉴에서,  설정 및  제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

4.	추가 단추를 선택합니다. 드라이브 이름 맵핑 대화 상자 가 나타납니다.

AFS 라이트 특성 상자에서,

1.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다. 자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	드라이브 이름탭을 선택합니다.

3.	추가 단추를 선택합니다. 드라이브 이름 맵핑 대화 상자가 나타납니다.

2.	드라이브 이름 상자에서, 사용되지 않는 네트워크 드라이브를 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.

3.	AFS 경로 상자에서, AFS 파일공간에 대한 경로를 입력하십시오.

4.	설명 상자에, 지정된 드라이브 이름 및 AFS 경로와 연결될 축약형 이름을 입력하십시오.

주:	드라이브 이름 설명은 최대 12자까지 가능하며 공백이나 탭을 포함할 수 없습니다.

5.	로그온할 때마다 지정된 AFS 파일 공간으로 연결하려는 경우  로그온할 때마다 맵핑 복원을 선택합니다.

6.	확인을 눌러 연결합니다.

드라이브 이름과 AFS 경로가 드라이브 이름  탭에 나타납니다. 드라이브 이름과 설명이 Windows 탐색기에 나타납니다.  (네트워크 공유 또는 서브마운트는드라이브를 AFS 파일 공간에 맵핑한 결과 작성됩니다. AFS 라이트에 의해 작성되는 네트워크 공유는 AFS 라이트 기계에 저장되지 않습니다. 대신 서브마운트 정보가 AFS 라이트 게이트웨이 기계에 저장됩니다.)

관련 정보:

AFS 파일공간 마운트

네트워크 드라이브 맵핑 연결 및 연결해제

네트워크 드라이브 맵핑 변경

네트워크 드라이브 맵핑 삭제


마운트 포인트 명령

마운트 포인트 명령은 AFS 메뉴 에서 액세스할 수 있습니다. 3개의 옵션을 제공합니다.

표시

이 옵션에서는 마운트 포인트 정보를 표시합니다. 이 옵션을 선택하면, 마운트 포인트 대화 상자가 표시됩니다.

자세한 내용은 마운트 포인트 표시를 참조하십시오.

제거

이 옵션으로 마운트 포인트를 제거할 수 있습니다.

자세한 내용은 마운트 포인트 제거  를 참조하십시오.

작성

이 옵션으로 마운트 포인트를 작성할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면, 마운트 포인트 작성 대화 상자가 표시됩니다.

자세한 내용은 마운트 포인트 작성 을 참조하십시오.

관련 정보:

AFS 파일 기억장치 개념

마운트 포인트


마운트 포인트 대화 상자

마운트 포인트 대화 상자에서는 다음 정보를 표시합니다.

  파일

  볼륨

  셀

  유형

선택된 디렉토리가 마운트 포인트가 아니면,

디렉토리은(는) 마운트 포인트가 아닙니다.

메시지가 표시되며, 여기서 디렉토리는 선택된 디렉토리의 이름입니다.

관련 정보:

AFS 파일 기억장치 개념

마운트 포인트

마운트 포인트 정보 표시


마운트 포인트 대화 상자 - 셀 필드
셀

마운트된 볼륨이 있는 셀  이름.


마운트 포인트 대화 상자 - 파일 필드
파일

마운트 포인트인 디렉토리 이름.


마운트 포인트 대화 상자 - 유형 필드
유형

마운트 포인트 유형 (일반 또는 읽기/쓰기)

일반 마운트 포인트은 클라이언트에 마운트 포인트가 있는 볼륨과 같은 유형의 볼륨에서 데이터에 액세스하도록 지시합니다. 예를 들어 읽기 전용 볼륨에서 마운트 포인트를 작성하면 , AFS 라이트는 해당 마운트 포인트에 액세스할 때 읽기 전용 볼륨에서 데이터를 찾습니다.

읽기/쓰기 마운트 포인트은 항상  읽기/쓰기 볼륨에서 데이터를 찾습니다.


마운트 포인트 대화 상자 - 볼륨 필드
볼륨

지정된 마운트 포인트을  말하는 볼륨 이름.


마운트 포인트 개요
마운트 포인트

볼륨에 대한 액세스는 마운트 포인트을 통해 수행됩니다. 마운트 포인트는 파일 트리에 있는 디렉토리와해당 디렉토리에 있는 구성요소가 상주하는 볼륨 간의 특수 유형 연결입니다. 파일 트리에서, AFS 디렉토리는 일반 디렉토리와 비슷합니다. 새로운 디렉토리로 이동할 때, 마운트 포인트를 알지 못해도 통과할 수 있습니다. 마운트 포인트를 통과하면, 한 볼륨에서 다른 볼륨으로, 한  파일 서버 및 파티션에서 다른 위치로 이동합니다. 이 변환은 AFS가 마운트 포인트를 해석하고  해당 위치에서 사용자가 요청한 파일과 디렉토리를 검색하여  사용자가 볼륨, 파티션 및 파일 서버 위치를 알 필요가 없도록 작성하므로 사용자에게 가시적이라고 할 수 있습니다.

AFS 라이트로 마운트 포인트 정보 표시, 마운트 포인트 제거 및 마운트 포인트 작성을 수행할 수 있습니다.

AFS 메뉴에서 마운트 포인트 명령에 액세스 AFS 메뉴에 있는  마운트 포인트 옵션에는 세 개의 옵션이 있습니다.

표시

이 옵션은 선택된 디렉토리에 대한 마운트 포인트 정보를 표시합니다.

자세한 내용은 마운트 포인트 정보 표시를 참조하십시오.

제거

이 옵션으로 마운트 포인트인 선택된 디렉토리를 삭제할 수 있습니다.

주:	시스템 관리자만이 마운트 포인트를 제거할 수 있습니다.

자세한 내용은 마운트 포인트 제거 를 참조하십시오.

작성

이 옵션으로 마운트 포인트를 작성할 수 있습니다.

주:	시스템 관리자만이 마운트 포인트를 작성할 수 있습니다.

자세한 내용은 마운트 포인트 작성을 참조하십시오.

관련 정보:

파일 기억장치 개념


AFS 파일공간 마운트

AFS에 저장된 파일에 액세스하려면, 적어도 하나의 드라이브 이름이 AFS에 있는 경로로 맵핑되어야 합니다.

자주 사용하는 AFS에 저장된 파일에 쉽게 액세스하기 위해 AFS 루트에서 디렉토리를 변경하지 않고 직접 AFS 파일공간에 있는 특정 장소로 드라이브를 맵핑할 수 있습니다.

예를 들어  /afs/acme.com/usr/chris에 있는 파일을 자주 사용하는 경우, 드라이브 Q를 직접 AFS 파일공간의 해당 부분으로 맵핑할 수 있습니다. AFS에서 /afs/acme.com/usr/chris/로서 사용할 수 있는 파일들은 컴퓨터의  Q:\ 디렉토리에서 볼 수 있게 됩니다.

AFS 파일공간으로 드라이브를 맵핑하면 다음 결과가 발생합니다.

네트워크 드라이브와 AFS 경로 간의 연관 작성

AFS 파일공간에 있는 지정된 장소로의 네트워크 연결

관련 정보:

드라이브를 AFS로 맵핑

네트워크 드라이브 연결 및 연결해제


새로운 셀 대화 상자

이 대화 상자는 AFS 라이트 구성 유틸리티에 있는 AFS 셀 탭에서 추가 단추를 선택할 때 나타납니다.이것으로 새로운 셀을 AFS 라이트의  셀 데이터베이스로 추가하고 해당 셀에 접속하는 방법을 AFS에게 알려줄 수 있습니다. 셀 정보는 시스템의 사용자가 해당 셀에서 파일 및 디렉토리에 액세스하기 전에 셀 데이터베이스에 있어야 합니다.

새로운 각 셀의 경우, 하나 이상의 볼륨 위치 서버를 지정해야 합니다.

새로운 셀 대화 상자를 사용하면 AFS에게 새로운 셀에 연결하는 방법을 알려주는 정보를 입력할 수 있습니다.

  AFS 셀

  설명

  서버

새로운 셀 대화 상자로 서버 정보를  셀에 추가, 셀의 서버 정보 수정, 및 셀에서 서버 정보 제거를 수행할 수 있습니다.

  추가

  변경

  제거

관련 정보:

셀 데이터베이스로 셀 추가


새로운 셀 대화 상자 - AFS 셀 필드
AFS 셀

셀 데이터베이스에 등록되는 셀 이름을 지정합니다.


새로운 셀 대화 상자 - 추가 단추
추가

서버 추가 대화 상자를 표시하며, 이 상자에서는 서버의 이름과 IP 주소를  선택된 셀로 추가할 수 있습니다.

자세한 내용은 셀에 서버 정보 추가를 참조하십시오.


새로운 셀 대화 상자 - 변경 단추
변경

서버 편집 대화 상자를 표시하며, 이것으로 사용자는 서버 목록에서 선택된 볼륨 위치 서버의 이름 및 IP 주소를 수정할 수 있습니다.

서버 정보 변경을 참조하십시오.


새로운 셀 대화 상자 - 설명 단추
설명

셀을 식별하는 간단한 설명.


새로운 셀 대화 상자 - 제거 단추
제거

선택된 서버 항목을 서버  목록에서 제거합니다.

셀에서 서버 정보 제거를 참조하십시오.


새로운 셀 대화 상자 - 서버 필드
서버

 지정된 셀의 볼륨 위치 서버의 이름과 IP 주소를 표시합니다.


긍정 및 부정 권한 항목

사용자나 그룹에게 AFS 액세스 권한의 결합을 부여하거나 거부할 수 있습니다.

긍정 권한 항목을 작성하면, 사용자나 그룹에게 지정된 활동을 수행할 권한을 부여하게 됩니다.

부정 권한 항목을 작성하면, 사용자나 그룹에게서 지정된 활동을 수행할 권한을 명시적으로 거부합니다.

예를 들어 그룹에 있는 한 사용자를 제외한 모두에서  읽기 권한을 제공하려는 경우, 그룹은  긍정 권한 목록에, 사용자는 부정 권한 항목 목록에 두십시오. 지정된 사용자는 읽기  액세스가 거부되며, 이는  부정 권한 항목 목록에 있는 항목이 긍정 권한 목록에서 사용자가 얻은 모든 권한을 취소하기 때문입니다.

주:	부정 권한 항목 목록에 있는 사용자는 시스템 정의 그룹  system:anyuser가 긍정 권한 항목 목록에서 액세스 권한을 가지고 있는 경우 이들이 갖지 않도록 하려는 권한을 확보할 수 있습니다. 셀에 대한 액세스를 얻지 못한 사용자는 인증받지 못한 AFS 사용자를 포함하여  system:anyuser 그룹의 구성원입니다. 부정 권한 항목 목록에 있는 사용자는 인증해제되므로, system:anyuser 액세스 권한을 사용합니다.

관련 정보:

액세스 제어 목록 개요

액세스 권한

액세스 제어 목록 설정


새 AFS 토큰 확보 대화 상자

새 토큰 확보 단추를 토큰 탭에서 선택하면,  새 AFS 토큰 확보 대화 상자가 나타납니다. 이 대화 상자를 사용하여 지정된 AFS 셀에 대한 토큰을 확보함으로써 AFS에서 인증 받을 수 있습니다.

  AFS 셀

  사용자 이름

  암호

관련 정보:

AFS 인증


새 AFS 토큰 확보 대화 상자 - AFS 셀 필드
AFS 셀

인증 받고 있는 AFS 셀을 지정합니다.


새 AFS 토큰 확보 대화 상자 - 암호 필드
암호

AFS 암호를 지정합니다.


새 AFS 토큰 확보 대화 상자 - 사용자 이름 필드
사용자 이름

AFS 사용자 이름를 지정합니다.


기타 가변 권한

대문자 A - H 로 표현되는 추가 AFS 액세스 권한은 ACL에 대해 사용할 수 있습니다. 기본적으로 이러한 문자에는 표준 의미가 없으므로 AFS 서버 프로세스에서 무시됩니다. AFS 시스템 관리자는 이들 변수에 의미를 지정할 수 있습니다. ACL에 대해 이러한 권한을 발견하면, AFS 시스템 관리자에게 문의하여 그 의미를 알 수 있습니다.

 주:	AFS 메뉴에 있는 액세스 제어 목록 명령은 추가 가변 권한을 지원하지 않습니다. 이 권한을 보거나 수정하려면, 명령 프롬프트 창에서  fs listacl 및 fs setacl  명령을 각각 사용해야 합니다. 자세한 내용은 명령 프롬프트 명령 을 참조하십시오.

 관련 정보:

AFS 액세스 권한

액세스 제어 목록 개요


파티션 정보 대화 상자

파티션 정보 대화 상자에서는  선택된 파일 또는 디렉토리가 있는 파티션에 대한 정보를 표시합니다. 이 대화 상자로의 액세스는  볼륨 정보 대화 상자에서 가능합니다.

주:	시스템 관리자만이 파티션 특성을 수정할 수 있습니다.

파티션 정보 대화 상자는 다음 정보를 표시합니다.

  총 크기

  사용가능한 블럭

  사용 비율

관련 정보:

파일 기억장치 개념

볼륨 및 파티션


파티션 정보 대화 상자 - 사용 비율 필드
사용 비율

사용 중인 디스크 파티션의 비율을 표시합니다.


파티션 정보 대화 상자 - 사용가능한 블럭 필드
사용가능한 블럭

파티션에서 계속 사용할 수 있는 1KB 블럭 수를 표시합니다.


파티션 정보 대화 상자 - 총 크기 필드
총 크기

선택된 파일 또는 디렉토리가 들어있는 파티션 크기를 1KB 블럭 단위로 표시합니다.


이름/볼륨 ID 맵핑 새로 고침

AFS 파일공간으로부터 파일을 요청할 때, AFS 라이트는 볼륨 이름을 해당 볼륨 ID 번호와 연결시키는 맵핑 테이블에 액세스하여 맵핑 테이블에 저장된 정보를 근거로 볼륨에서 파일을  확보합니다. 시간에 따라 볼륨 정보가 변경됩니다.AFS는 볼륨 이름과 볼륨 ID 간의 맵핑을 새로 고치는 메소드를 제공하여, 파일 서버에서 사용할 수 있는 가장 최근의 정보가 들어있는 볼륨에 액세스하도록 합니다.

주:	맵핑 테이블은 한 시간에 한 번씩 자동으로 삭제되고 대체됩니다. 그러나 볼륨 이름이 변경되거나 읽기 전용 복제본의 릴리스가 있음을 아는 경우, 맵핑 테이블을 새로 고치면 AFS 라이트가 가장 최근의 이름을 가진 또는 가장 최근의 읽기 전용 복제본이 있는 볼륨을 참조하게 됩니다.

볼륨 이름 /볼륨 ID 맵핑을 새로 고칠려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	 AFS 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	 AFS,  볼륨/파티션 및 이름/ID 맵핑 새로 고침을 선택합니다.

AFS 라이트는 다음 메시지를 리턴합니다.

모든 볼륨 ID/이름 맵핑이 확인되었습니다.

관련 정보:

파일 기억장치 개념

볼륨 및 파티션


마운트 포인트 제거 대화 상자

마운트 포인트 제거 대화 상자에서는 마운트 포인트의 이름과 조작 결과를 표시합니다.

성공하면, 다음 메시지가 나타납니다.

삭제됨.

조작이 실패하면 (예를 들면 선택된 디렉토리은(는) 마운트 포인트가 아닙니다.), 적절한 메시지가 표시됩니다.

주:	마운트 포인트를 삭제하려면, 마운트 포인트가 들어있는 디렉토리에 대해 삭제 액세스 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 액세스 권한을 참조하십시오.

관련 정보:

파일 기억장치 개념

마운트 포인트 제거

마운트 포인트


ACL 항목 제거

디렉토리의 액세스 제어 목록에서 항목을 제거할 수 있습니다. 사용자 항목과 그룹 항목을 제거하는 프로시듀어는 같습니다.

ACL 항목을 제거하려면:

주:	디렉토리의 ACL에서 항목을 제거하려면, 디렉토리에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다.  AFS 액세스 권한

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	항목을 제거하려는 ACL에서 AFS 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 가리킵니다. AFS 메뉴가 표시됩니다.

4.	액세스 제어 목록을 선택합니다.

 AFS ACL 설정 대화 상자 가 나타납니다.

5.	긍정 권한 목록이나 부정 권한 목록에서, 제거할 항목을 선택합니다.

6.	제거를 선택합니다.

7.	확인을 눌러 AFS ACL 설정 대화 상자를 닫습니다.

관련 정보

액세스 제어 목록 개요

ACL 항목 추가

ACL 복사


마운트 포인트 제거

기존 마운트 포인트을 제거할 수 있습니다.

주:	마운트 포인트가 들어있는 디렉토리에 대해 삭제 액세스 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 액세스 권한을 참조하십시오.

마운트 포인트를 제거하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	제거하려는 마운트 포인트의 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS,  마운트 포인트 및 제거를 선택합니다.

AFS 라이트는 다음 메시지를 표시합니다.

선택한 마운트 포인트를 제거하시겠습니까?

4.	예를 누르십시오. 마운트 포인트 제거 대화 상자 가 나타나며 결과를 표시합니다.

관련 정보:

마운트 포인트

파일 기억장치 개념


네트워크 드라이브 맵핑 제거

네트워크 드라이브 맵핑을 삭제할 수 있습니다.

네트워크 드라이브 맵핑을 제거하려면:

주:	사용 중인 네트워크 드라이브는 삭제할 수 없습니다.

1.	다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이브 이름 탭에 액세스합니다.

AFS 라이트 구성 유틸리티에서:

1.	시작메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	드라이브 이름 탭을 선택합니다.

 	AFS 라이트 특성 상자에서,

1.	작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누릅니다. 자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	드라이브 이름탭을 선택합니다.

2.	드라이브 이름 필드에서, 삭제하려는 맵핑을 선택합니다.

3.	제거 단추를 선택합니다.

4.	확인을 누르십시오.

맵핑은 드라이브 이름 탭의 드라이브 이름 필드에서 제거됩니다. 네트워크 드라이브도 연결해제되고,  Windows 탐색기에서 제거됩니다.

관련 정보:

AFS로 네트워크 드라이브 맵핑

 네트워크 드라이브 맵핑 변경


셀에서 서버 제거
셀에서 서버 정보 제거

등록된 셀에서 서버 항목을 제거할 수 있습니다.

주:	AFS 라이트의  셀 데이터베이스에 등록된 셀의 경우, AFS 라이트는 해당 셀에 있는 하나 이상의 볼륨 위치 서버를 알아야 합니다.

셀에서 서버 정보를 제거하려면:

1.	시작 메뉴에서  설정 및 제어판을 선택합니다.

2.	AFS 라이트 구성 아이콘을 두 번 누릅니다.

3.	AFS 셀 탭을 선택합니다.

4.	서버 항목을 제거하려는 셀을 선택한 다음 변경을 누릅니다.

셀 특성 대화 상자가 나타납니다.

5.	서버 목록에서, 제거하려는 서버 항목을 선택한 다음 제거 를 누릅니다.

6.	확인을 누르십시오.

관련 정보:

셀 정보 변경

셀에 서버 정보 추가


서버 상태 대화 상자

이 대화 상자를 사용하여 AFS 라이트의  파일 서버 목록에서 정보를 갱신 및 표시합니다. 다음 옵션은 서버 상태 대화 상자에서 사용할 수 있습니다.

  셀

  지역 셀

  지정된 셀

  모든 셀

  서버 상태를 조사하지 않음

  상태 표시

관련 정보:

파일 서버 상태 표시


서버 상태 대화 상자 - 모든 셀 옵션
모든 셀

클라이언트가 연결된 모든 셀에서 파일 서버 상태를 표시합니다.


서버 상태 대화 상자 - 셀 필드
셀

파일 서버의 상태를 표시할 셀을 지정하며, 이것은 지역, 지정된 셀 또는 모든 셀로서 선택될 수 있습니다.


서버 상태 대화 상자 - 서버를 탐색하지 않음 확인란
서버 상태를 조사하지 않음

 AFS 라이트가 파일 서버 목록을 갱신하지 않고 정보를 표시하도록 합니다.


서버 상태 대화 상자 - 지역 셀 옵션
지역 셀

지역 셀에서 파일 서버 상태를 표시합니다.


서버 상태 대화 상자 - 상태 표시 단추
상태 표시

선택된 대화 상자 옵션에 따라 파일 서버 상태를 표시합니다.

지정된 셀에서 파일 서버를 사용할 수 없으면 서버 다운 대화 상자가 사용할 수 없는 파일 서버 목록과 함께 나타납니다. 그렇지 않으면 모든 서버가 실행 중임을 나타내는 대화 상자가 나타납니다.


서버 상태 대화 상자 - 지정된 셀 옵션
지정된 셀

지정한 셀 내에 있는 파일 서버 상태를 표시합니다.


ACL 설정 대화 상자 - 추가 단추
추가

사용자나 그룹 항목을 디렉토리 ACL에 있는 긍정 권한 항목 목록이나 부정 권한 항목으로 추가합니다.

자세한 내용은 ACL 항목 추가를 참조하십시오.


ACL 설정 대화 상자 - 제거 단추
정리

보호 데이터베이스에서 더 이상 발견되지 않는 사용자나 그룹을 지정하는 모든 ACL 항목들을 지정된 디렉토리의 ACL에서 제거합니다.

주:	보호 데이터베이스에는 AFS 파일공간에서 파일 및 디렉토리를 보호하는 데 필요한 데이터가 들어 있습니다. 사용자나 그룹을 보호 데이터베이스에서 제거하면, 이들의 AFS UID 는 이름이 아닌 ACL에서 나타납니다. ACL을 정리하면 ACL에서 이러한 중단된 AFS UID가 제거됩니다.


ACL 설정 대화 상자 - 복사 단추
복사

ACL을  선택된 디렉토리에서 하나 이상의 목적지 디렉토리로 복사합니다.

자세한 내용은 ACL 복사를 참조하십시오.


ACL 설정 대화 상자 - 디렉토리 필드
디렉토리

ACL이 표시되고 수정할 수 있는 디렉토리의 경로와 이름을 표시합니다.


ACL 설정 대화 상자 - 지정해제 필드
지정해제

지정해제되는 해당 권한과 함께 사용자 및 그룹 이름을 표시합니다. 지정해제 권한은 사용자와 그룹에게서 지정된 권한을 제거합니다.

자세한 내용은 표준 및 지정해제 항목을 참조하십시오.


ACL 설정 대화 상자 - 표준 필드
 표준

사용자 및 그룹의 이름을 해당 표준 권한과 함께 표시합니다. 표준 권한은 사용자와 그룹에게 지정된 권한을 부여합니다.

자세한 내용은 표준 및 지정해제 항목을 참조하십시오.


ACL 설정 대화 상자 - 권한 필드
권한

사용자는  확인란을 선택/해제하여 AFS 액세스 권한을 설정할 수 있습니다.

r 	읽기 권한을 사용하면 사용자가  디렉토리에 있는 내용을 읽을 수 있습니다.

l 	조회 권한으로 사용자가 파일이나 디렉토리에 액세스할 수 있습니다. 사용자가 조회 권한이 없으면 다른 모든 권한도 사용할 수 없게 됩니다.

i	삽입 권한으로 새로운 하위 디렉토리를 작성한  다음, 새로운 파일을 작성하거나 기존 파일을 복사하여 새로운 파일을 디렉토리로 추가할 수 있습니다.

d	삭제 권한으로  디렉토리에서 파일 및 하위 디렉토리를 제거할 수 있습니다 .

w	쓰기 권한으로 디렉토리에서 파일 내용을 수정할 수 있습니다.

k	잠금 권한으로 디렉토리 내에 있는 파일에 대해 잠금을 수행하는 프로그램을 실행할 수 있습니다.

a	관리자 권한으로 디렉토리에 대한 ACL을 사용하거나 변경할 수 있습니다. 사용자는 자신의 홈 디렉토리와 그 하위 디렉토리에 대해 관리자 권한을 가집니다.


ACL 설정 대화 상자 - 제거 단추
제거

ACL에서 선택된 하나 이상의 사용자 또는 그룹 항목들을 제거합니다.

자세한 내용은 ACL 항목 제거를 참조하십시오.


AFS ACL 설정 대화 상자

AFS ACL 설정 대화 상자에서는 다음 정보를 표시합니다.

  디렉토리

  긍정 권한 항목

  부정 권한 항목

AFS ACL 설정 대화 상자에서는  새로운 항목을 액세스 제어 목록 에 추가, 목록에서 항목 삭제, 기타 디렉토리의 ACL 복사, ACL 정리 또는 갱신을 수행할 수 있습니다.

  권한

  추가

  제거

  정리

  복사

관련 정보:

ACL 항목 추가

ACL 복사

ACL 항목 제거

액세스 제어 목록 개요


액세스 제어 목록 설정

AFS ACL 설정 대화 상자를 사용하여 액세스 제어 목록을 설정합니다. AFS ACL 설정 대화 상자는 AFS 메뉴에서  액세스 제어 목록 옵션을 선택하면 나타납니다. 이 상자에서는 AFS 디렉토리에 대한 ACL 항목을 추가, 수정 및  제거할 수 있습니다. ACL 설정 작업은 AFS 액세스 권한 조합의 부여 또는 거부로 구성됩니다.

ACL을 설정하려면:

주:	디렉토리의 ACL을 설정하려면, 디렉토리에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다.  AFS 액세스 권한

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	설정하려는 ACL의 AFS 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 가리킵니다. AFS 메뉴가 표시됩니다.

4.	액세스 제어 목록을 선택합니다.

 AFS ACL 설정 대화 상자 가 나타납니다.

항목을 추가하고, 다른 디렉토리로 ACL을 복사하고, 항목을 삭제하고, ACL을 정리할 수 있습니다.

관련 정보:

ACL 항목 추가

ACL 복사

액세스 제어 목록 개요


셀 표시 명령

이 AFS 메뉴 명령은 셀 표시 대화 상자를 표시하며, 이 상자에는 선택된 파일 및 디렉토리가 있는 AFS 셀이 표시됩니다.

주:	셀은 AFS 파일공간에 있는 관리 도메인입니다. 하드웨어 측면에서, 셀은 공통적인 관리를 공유하는 클라이언트와 서버 그룹입니다. 셀 관리자는 클라이언트가 구성되는 방법 및  파일 서버에서 각 사용자가 사용할 수 있는 기억장치 크기를 결정합니다.

관련 정보:

셀 표시

AFS 파일 기억장치 개념


셀 표시 대화 상자

셀 표시 대화 상자는 선택된 각 파일 또는 디렉토리가 있는 AFS 셀을 나열합니다.

  파일/디렉토리

  셀

관련 정보:

셀 표시

AFS 파일 기억장치 개념


셀 표시 대화 상자 - 셀 필드
셀

선택된 파일 또는 디렉토리가 있는 셀 이름.


셀 표시 대화 상자 - 파일/디렉토리 필드
파일/디렉토리

셀 이름이 보고되는 파일 또는 디렉토리 이름.


파일 서버 표시 명령

이 AFS 메뉴 명령에서는 파일 서버 표시 대화 상자 를 표시하며, 이 상자에서는 지정된 파일 또는 디렉토리 이름과 이것이 상주하는 파일 서버 이름을 표시합니다.

일반적으로, 사용자는 파일 또는 디렉토리를  저장하는 파일 서버를 알 필요가 없습니다. 파일에 대한 경로 이름이 제공되므로, 클라이언트는 서버에 자동으로 액세스합니다. 그러나 때때로 파일 또는 디렉토리의 위치를 아는 것이 유용할 경우도 있습니다. 예를 들어 작업 중인 파일이 있는 파일 서버를 하드웨어 문제, 소프트웨어  문제 또는 루틴 유지로 인해 사용할 수 없게 되면, 서버가 서비스로 되돌려질 때까지는 파일을 저장할 수  없습니다. 시스템 관리자는 특정 파일이 있는 볼륨을 다른 파일 서버로 이동할 수 있습니다. 이것은 공통적으로 사용하는 파일 및 디렉토리의 위치를 확인할 때 유용할 수 있습니다.

관련 정보:

파일 서버 표시

AFS 파일 기억장치 개념


파일 서버 표시 대화 상자

이 대화 상자에서는 다음 정보를 표시합니다.

  파일/디렉토리

  파일 서버

관련 정보:

파일 서버 표시

파일 서버 상태 표시


파일 서버 표시 대화 상자 - 파일 서버 필드
파일 서버

선택된 파일이나 디렉토리를 저장하는 파일 서버를 표시합니다.

주:	하나 이상의 파일 서버가 나열되면, 선택된 파일 또는 디렉토리가 들어있는 볼륨이 복제되어 나열된 각 사이트에 있게 됩니다. 일반적으로 변경하지 않은 일반 파일은 해당 파일이 들어있는 서버를 사용할 수 없게 되어도 다른 파일 서버에서 계속 파일을 사용할 수 있도록 복제되는 경우가 있습니다.


파일 서버 표시 대화 상자 - 파일/디렉토리 필드
파일/디렉토리

해당 서버 위치가 표시되는 파일 또는 디렉토리 이름을 표시합니다.


서버 상태 표시 명령

이 AFS 메뉴 명령은 파일 서버기계의 AFS 라이트 목록에서 정보를 갱신하고 표시합니다. 서버 상태 표시 명령을 선택하면 서버 상태 대화 상자가 표시됩니다.

클라이언트는 계속해서 연결되었거나 앞으로 연결할 가능성이 있는 파일 서버 목록을 유지합니다. 이 프로그램은 또한 목록에 있는 각 기계에 대해 파일 서버 프로세스를 조사함으로써 매 3분마다 목록을 갱신합니다. 프로세스가 조사에 응답하지 못하면, 파일 서버가 동작하지 않음으로 표시됩니다. 이전에 응답하지 못했던 시스템이 다시 응답하기 시작하면, 동작하지 않음 표시는 지워집니다.

관련 정보

파일 서버 상태 표시

AFS 파일 기억장치 개념


셀 표시

AFS로 선택된 파일 및 디렉토리가 있는 AFS 셀을 나열할 수 있습니다.

셀을 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	보려는 셀의 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS 및  셀 표시를 선택합니다.

셀 표시 대화 상자가 표시되어 선택된 파일 및 디렉토리가 있는 AFS 셀을 나열합니다.

관련 정보:

파일 서버 표시

파일 서버 상태 표시

AFS 파일 기억장치 개념


파일 서버 표시

때때로 공용으로 사용하는 파일 및 디렉토리 위치를 결정할 수 있습니다.

AFS에서는 보통 파일 또는 디렉토리를 저장하는 파일 서버를 알 필요가 없습니다. 파일에 대한 경로 이름이 제공되므로, 클라이언트는 자동으로 해당 서버에 액세스합니다.

그러나, 파일 또는 디렉토리의 위치를 아는 것이 유용할 경우도 있습니다. 예를 들어 작업 중인 파일이 있는 파일 서버를 사용할 수 없게 되면, 서버가 다시 서비스로 되돌아갈 때까지 파일을 저장할 수 없습니다.

파일 서버를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램  및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 엽니다.

2.	보려는 서버 위치의 파일 또는  디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS를 선택한 다음, 파일 서버 표시를 선택합니다.

파일 서버 표시 대화 상자가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 지정된 파일 또는 디렉토리를 저장한 서버 이름이 표시됩니다.

관련 정보:

파일 서버 상태 표시


파일 서버 상태 표시

AFS 메뉴에서 서버 상태 표시 옵션을 사용하여 사용할 수 없는 서버를 표시할 수 있습니다.

셀에 있는 파일 서버를 하드웨어 문제, 소프트웨어 문제 또는 루틴 유지보수로 인해 사용할 수 없게 될 수도 있습니다. 이런 경우 시스템이 서비스를 다시 시작할 때까지 파일 서버에 저장된 파일에 액세스할 수 없거나  파일서버에 저장된 파일의 변경사항을 저장할 수 없습니다. 그러나, AFS 라이트에 지역적으로 저장된 파일 사본이 있으면 파일에 대해 작업할 수 있습니다.

클라이언트는 연결되었거나 앞으로 연결해야 하는 파일 서버 목록을 유지합니다. 목록에 있는 각 기계에 대해 파일 서버 프로세스를 조사함으로써 매 30초마다 목록을 갱신합니다. 프로세스가 조사에 응답하지 못하면, 파일 서버를 동작하지 않음으로 표시됩니다. 이전에 응답하지 못했던 시스템이 다시 응답하기 시작하면, 동작하지 않음 표시는 지워집니다.

파일 서버의 상태를 표시하려면:

1.	시작 메뉴에서, 프로그램 및 Windows 탐색기를 선택하여 Windows 탐색기를 표시합니다.

2.	AFS 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.

3.	AFS및  서버 상태 표시를 선택하십시오.

서버 상태 대화 상자가 나타납니다.

4.	상태 보고서를 보려는 파일 서버 세트를 선택하십시오. 지역 셀이 기본값입니다.

5.	클라이언트가 정보를 갱신하지 않고 파일 서버 정보를 보려는 경우 서버 상태를 조사하지 않음을 선택합니다. 갱신된 목록의 경우 서버 상태를 조사하지 않음을 선택합니다.

6.	상태 표시를 누릅니다.

지정된 셀에 있는 파일 서버를 사용할 수 없으면, 서버 다운 대화 상자가 사용할 수 없는 파일 서버 목록과 함께 표시됩니다. 그렇지 않으면 모든 서버가 실행 중임을 나타내는 대화 상자가 나타납니다.

관련 정보:

파일 서버 표시


토큰 탭

토큰 탭에서는 다음 정보를 표시합니다.

  셀

  토큰

토큰 탭을 사용하면 AFS에서 인증받고, AFS에서 인증해제될 수 있습니다.

  새 토큰 확보

  토큰 버리기

주:	현재 AFS 셀에 토큰이 없으면 , 토큰 탭에는 위 필드 모두가 들어 있지 않습니다. 토큰 탭(토큰없음을 참조하십시오.

하나 이상의 셀에 대한 토큰이 있는 경우, 셀 이름은 탭 상의 토큰 단어 자리에 나타납니다. 예를 들어 abc.com 셀및 xyz.com 셀에 대한 토큰이 있으면, AFS 라이트 특성 상자에 있는 처음 두번째 탭은 abc.com 탭과  xyz.com 탭입니다. 이들 탭은  토큰 탭을 대체하며, 토큰  탭에 대해 위에서 설명한 것과 같은 정보를 표시합니다 .

관련 정보:

AFS 인증

AFS에서 인증해제


토큰 탭 (토큰 없음)

AFS 셀에 대한 토큰이 없으면, 이 탭은 일반 토큰  탭을 대체하며, 이는 현재 인증받은 AFS 사용자가 없음을 나타냅니다.

토큰 탭에서는 다음 정보를 표시합니다.

임의의 AFS 셀 내에 토큰이 없음

토큰 탭을 사용하여 AFS로 인증함:

  새 토큰 확보

관련 정보:

AFS 인증


토큰 탭 - 셀 필드
셀

사용자가 AFS 파일공간의 게이트웨이로서 제공하는 토큰 및 Windows NT 시스템 이름을 가지고 있는 셀 이름을 표시합니다.


토큰탭 - 이 토큰을 버림 단추
토큰 버리기

AFS에서 인증을 해제할 수 있습니다. 토큰을 버린 뒤에는 유효한 AFS 사용자로서 AFS 파일에 액세스할 수 없습니다.


토큰 탭 - 새 토큰 확보 단추
새 토큰 확보

AFS에서 인증받고 유효한 AFS 사용자로서 인식될 수 있습니다.


토큰탭 - 토큰 필드
토큰

AFS 라이트가 발행한 토큰을 확보한 AFS 사용자 이름 및 토큰의 만기 날짜를 표시합니다.

주:	각 토큰에는 연관된 주기가 있으므로 일정 기간이 지난 후에는 만기됩니다. 표준 토큰 주기는 25시간입니다.


토큰 탭 - 사용자 이름 필드
사용자 이름

현재 시스템에 로그온한 사용자의 사용자 이름을 표시합니다. 정보는 다음 형식으로 표현됩니다.

현재 Windows 네트워크에 "username"(으)로 로그온되었습니다.


AFS에서 인증해제
AFS에서 인증 해제 (토큰 버리기)

인증해제는 토큰을 버리는 프로세스입니다. 토큰을 버리면 사용자가 시스템을 사용하고 있지 않을 때 다른 사용자가 AFS에 액세스하기 위해 토큰을 사용할 수 없습니다.

AFS에서 인증해제하려면

1.	다음 메소드 중 하나를 사용하여 AFS 라이트 특성 상자에서 토큰탭을 표시합니다.

시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과 라이트 프로그램 하위 그룹을 찾으십시오. 인증을 선택하십시오.

작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누른 다음, 토큰 탭을 선택합니다.자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

2.	하나 이상의 셀에 토큰이 있으면, 인증해제하려는 셀의  이름과 함께 탭을 선택합니다.

3.	이 토큰을 버림 단추를 선택합니다.

주:	한 번에 한 셀에서만 인증해제할 수 있습니다. 하나 이상의 셀에 토큰이 있으면, 각 셀에 대해 과정 2와 3을 반복하십시오.

지정된 셀에서는 더 이상 AFS에 인증받지 않아도 됩니다. 새 토큰 확보 단추를 사용하여 AFS에서 다시 인증을 받습니다.

관련 정보:

AFS 인증


인증 확인

토큰이 있으면, AFS  셀에 인증받게 됩니다. 토큰을 나열하여  인증받음을 확인할 수 있습니다.

토큰 정보 표시는 통합 로그온  옵션이 클라이언트에 대해 선택되었는지 여부를 점검하는 데 유용합니다. 또한 AFS에 있는 파일에 액세스할 수 없어  토큰이 만기된 것으로 예상되는 경우 인증을 확인합니다. 토큰이 만기되면, AFS에서 다시 인증을 받아야 합니다.

인증을 확인하려면:

1.	다음 메소드 중 하나를 사용하여 AFS 라이트 특성 상자에서 토큰 탭을 표시합니다.

시작 메뉴에서, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과 라이트 프로그램 하위 그룹을 찾으십시오. 인증을 선택하십시오.

 작업 표시줄에서 AFS 라이트 아이콘을 누른 다음,  토큰 탭을 선택합니다.자세한 내용은 AFS 라이트 아이콘 표시를 참조하십시오.

AFS 라이트 특성 상자에 있는 토큰 탭에서는 토큰 정보를 표시합니다.

하나 이상의 셀에 대한 토큰이 있는 경우, 셀 이름은 탭 상의 토큰  단어 자리에 나타납니다. 예를 들어 abc.com 셀및 xyz.com 셀에 대한 토큰이 있으면, AFS 라이트 특성 상자에 있는 처음 두번째 탭은 abc.com 탭과  xyz.com 탭입니다.  이들 탭은 토큰  탭을 대체합니다. 이들 탭은 토큰 탭과 같은 정보를 표시합니다.

현재 AFS 셀 내에 토큰이 없으면 토큰 탭에는 토큰 정보가 들어있지 않습니다. 토큰 탭(토큰없음을 참조하십시오.

관련 정보:

AFS 인증 (토큰 확보)

AFS에서 인증 해제 (토큰 버리기)


볼륨 정보 대화 상자

볼륨 정보 대화 상자에서는 다음 정보를 표시합니다.

  파일/디렉토리

  이름

  ID

  할당량

  사용됨

  사용 비율

  새 할당량

  파티션 정보 표시

관련 정보:

AFS 파일 기억장치 개념

볼륨 및 파티션


볼륨 정보 대화 상자 - 사용비율 필드
 사용 비율

사용 중인 볼륨의  할당량 비율을 표시합니다.


볼륨 정보 대화 상자 - 파일/디렉토리 필드
파일/디렉토리

볼륨 정보가 표시되는 선택된 파일 또는 디렉토리 이름을 표시합니다.


볼륨 정보 대화 상자 - ID 필드
ID

 볼륨의 ID 번호를 표시합니다.


볼륨 정보 대화 상자 - 이름 필드
이름

선택된 파일 또는 디렉토리가 있는 볼륨의 이름을 표시합니다.


볼륨 정보 대화 상자 - 새 할당량 필드
새 할당량

선택된 파일 또는 디렉토리가 들어있는 볼륨에 대한 새로운 할당량 을 KB 단위로 설정할 수 있습니다.

주:   시스템 관리자만이 할당량을  늘릴  수 있습니다.


볼륨 정보 대화 상자 - 할당량 필드
할당량

볼륨에 할당된 할당량을 KB 단위로 표시합니다.


볼륨 정보 대화 상자 - 파티션 정보 표시 단추
 파티션 정보 표시

파티션 정보 대화 상자에 액세스할 수 있으며, 여기에서는 볼륨이 들어있는 파티션에 대한 정보를 표시합니다.


볼륨 정보 대화 상자 - 사용됨 필드
사용됨

볼륨에서 현재 사용 중인 디스크 공간의 양을 KB 단위로 표시합니다.


볼륨/파티션 명령

볼륨/파티션 명령은 AFS 메뉴에서 액세스할 수 있습니다. 이 명령은 두 가지 옵션을 제공합니다.

특성

이 옵션은 볼륨  및 파티션 정보를 표시합니다. 이 옵션을 선택하면, 볼륨 정보 대화 상자가 나타납니다.

자세한 내용은 볼륨 및 파티션 특성 표시를 참조하십시오.

이름/ID 맵핑 새로 고침

이 옵션은 현재 볼륨 이름과 볼륨 ID   번호 간의 클라이언트 맵핑 테이블을 버리고, 이를  갱신합니다. 자세한 내용은 이름/볼륨 ID 맵핑 새로 고침을 참조하십시오.

관련 정보:

파일 기억장치 개념

볼륨 및 파티션


볼륨 및 파티션

볼륨 및 파티션 명령은 AFS 메뉴에서 액세스할 수 있습니다. AFS 메뉴에 있는 볼륨/ 파티션  옵션에는 두 개의 옵션 즉, 특성 및 이름/ID 맵핑 새로 고침이 있습니다.

특성

컴퓨터에 있는 디스크는 파티션이라는 섹션으로 구분됩니다. AFS는 파티션을 볼륨이라는 서브섹션으로 분리합니다. 볼륨에는 관련 파일 및 디렉토리의 서브트리가 있어서, 관련 파일 및 디렉토리의 저장, 백업 및 이동을 위한 편리한 방법을 제공합니다. 각 볼륨에는 크기 한계 또는 할당량이 있으며 볼륨에 포함될 수 있는 최대 디스크 공간량을 나타냅니다. 할당량은 시스템 관리자가 설정합니다.

특성 옵션은  볼륨 및 파티션 정보를 표시합니다. 자세한 내용은 볼륨 및 파티션 특성 표시를 참조하십시오.

이름/ID 맵핑 새로 고침

AFS 라이트는 볼륨 이름을 해당 볼륨 ID 번호와 연결시키는 맵핑 테이블에 액세스합니다.  AFS 파일공간에서 파일을 요청하면, 볼륨은 맵핑 테이블에 저장된 정보를 근거로 액세스됩니다. 시간에 따라 볼륨 정보는 변경됩니다. 예를 들어 볼륨 이름이 변경되거나 시스템 관리자가 새로운 읽기 전용 복제본을 릴리스할 수 있습니다. AFS는 볼륨 이름과 볼륨 ID 간의 맵핑을 새로 고치는 메소드를 제공하여, 파일 서버에서 사용할 수 있는 가장 최근의 정보가 들어있는 볼륨에 액세스하도록 합니다.

이름/ID 맵핑 새로 고침 옵션은 볼륨 이름과 볼륨 ID 번호 간의 맵핑 테이블을 버리고, 이를 갱신합니다. 자세한 내용은 이름/볼륨 ID 맵핑 새로 고침을 참조하십시오.

관련 정보:

파일 기억장치 개념