Copyright: Copyright (c) IBM Corporation, 1999, 2000.
Citation: AFS-3.6-SSC-031500


AFS 계정 암호 대화 상자

AFS 계정의 암호를 입력하여 이 서버의 구성을 변경해야 합니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

 	암호


AFS 서버 구성 대화 상자: 관리 계정 정보

해당 서버의 구성을 수정하려면, 유효한 관리 계정 이름과 암호 를 제공해야 합니다. (서버를 시스템 제어 클라이언트로서 작성하는 경우, 이 AFS 셀 에서 시스템 제어 서버의 호스트 이름도 제공해야 합니다.)

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

계정 이름 및 암호

이름

암호

시스템 제어 서버

호스트 이름


AFS 서버 구성 마법사: 관리 정보

새로운 AFS 셀에 대한 관리 계정 정보를 지정합니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

계정 이름 및 암호

이름

암호

암호 확인

AFS UID

다음으로 사용가능한 AFS UID 사용

해당 AFS UID 사용


AFS 서버 구성 마법사: 관리 정보 (기존 셀)
AFS 서버 구성 마법사: 관리 정보

서버를 추가하는 AFS 셀에 대한 관리 계정 정보를 지정합니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

계정 이름 및 암호

이름

암호

기존 AFS 서버

AFS 서버


AFS 서버 구성 마법사: 백업 서버

이 AFS 서버를 백업 서버로서 구성 할 것인지 지정합니다.백업 서버는 백업 시스템 관련 정보가 저장되는 백업 데이터베이스 를 유지합니다.백업 서버를 사용하면 AFS 시스템 관리자가 볼륨에서 테이프 로 AFS 파일공간에 있는 데이터를 백업할 수 있습니다 .그런 다음 데이터는 파일 시스템에서 유실된 경우(예: 시스템이나 디스크 문제로 인해 데이터가 유실된 경우)라도 테이프로부터 복원 할 수 있습니다.

주:	백업 서버는 데이터베이스 서버로서 구성된 시스템 에서만 실행됩니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

백업 서버로 구성

백업 서버를 구성하지 않음


AFS 서버 구성 마법사: 셀 및 서버 정보

서버 및 AFS 서버에 대한 셀 정보를 지정합니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

이 호스트를 기존 AFS 셀 내의 서버로 만듦

이것이 새 AFS 셀 내의 첫 번째 서버가 됨.

셀 이름

셀 이름

서버 암호

이름

암호

암호 확인


AFS 서버 구성 마법사: 구성

이 마지막 마법사 대화 상자에서는 이 AFS 서버를 구성하기 위해 수행하는 과정 목록을 표시하며, 실제 구성 프로세스를 시작하기과정을 검토할 수 있습니다.

이전 단계로 리턴하여 선택사항을 검토 또는 수정하려면 , 뒤로 단추를 누르십시오. 이 시스템에서 AFS 서버의 구성을 시작하려면 , 구성 단추를 누르십시오.

관련 정보:

AFS 서버 구성

기존 셀로 AFS 서버를 구성하려면

셀에 있는 첫번째 AFS 서버로 AFS 서버를 구성하려면


AFS 서버 구성 마법사: AFS 파티션 작성

이 파일 서버에서 AFS 파티션을 작성할 것인 지 여부를 지정합니다. 모든 AFS 파일 서버에는 AFS 볼륨을 저장하기 위 해 독점적으로 지정된 파티션이 하나 이상 있어야 하며, 모든 AFS 볼륨은 AFS 파티션으로 지정된 파티션 상에 있어야 합니다 .

Windows NT에서,  NTFS 볼륨만이 AFS 파티션으로 서 지정될 수 있습니다 .뿐만 아니라, AFS 파티션은 비어 있는 (또는 Windows NT Recycler만 포함된) 디스크 파티션 상에서만 작성될 수 있습니다.

주:  	이 시스템을 AFS 파일 서버로서 구성하도록 선택하지 않았 으면 시스템에서 AFS 파티션을 작성할 수 없습니다.AFS 파티션은 AFS 파일 서버에서만 작성될 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

파티션 작성

볼륨 목록

AFS 파티션 이름

파티션을 작성하지 않음


AFS 서버 구성 마법사: 루트 AFS 볼륨 작성

이 파일 서버에서 AFS 셀의 루트 볼륨을 작성할 것인 지 여부를 지정합니다. 두 개의 루트 AFS 볼륨이 모든 AFS 셀의 파일 시스템에 포함되어야 합니다. 이들 볼륨의 이름은 다음과 같이 명명됩니다.

root.afs, AFS 파일공간의 상위 (/afs) 레벨에 해당하는 볼륨의 경우

root.cell, 셀 이름에서 /afs 아래에 마운트되는 볼륨의 경우 (예: yourcompany.com  셀에 있는 /afs/yourcompany.com)

주: 	이것이 새로운 AFS 셀에 있는 첫번째 AFS 서버이면, 루트 AFS 볼륨을 작성해야 합니다. 이 AFS 서버를 기존의 AFS 셀에 추가하는데 이미 루트 볼륨이 있는 경우 , AFS 서버 구성 마법사는 사용자가 루트 AFS 볼륨을 작성할 필요가 없음을 나타냅니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

루트 볼륨 작성

루트 볼륨을 작성하지 않음


AFS 서버 구성 마법사: 데이터베이스 서버

이 AFS 서버를 데이터베이스 서버로 구성 할지 여부를 지정합니다. 모든 AFS 셀에는 하나 이상의 데이터베이스 서버 가 있어야 합니다. 각 데이터베이스 서버는 AFS 데이터베이스를 유지하 는 세 개의 데이터베이스 서버 프로세스, 즉 인증 데이터베이스, 보호 데이터베이스 및 볼륨 위치 데이터베이스와 선 택적으로 백 업 데이터베이스까지 포함하여 총 네 개 의 데이터베이스 서버 프로세스를 실행합니다 .

AFS 셀에 하나 이상의 파일 서버가 있으면, 하나 이상의 데이터 베이스 서버가 구성 및 실행되는 것이 좋습니다.AFS 데이터베이스를 복제 하여 정보의 가용성 및 신뢰도를 증가시키기 위해 하나 이상의 데이터베이스 서버 를 실행하는 것이 중요합니다. 이 때 하나의 데이터베이스 서버를 사용할 수 없더 라도 정보는 다른 데이터베이스 서버에서 사용할 수 있습 니다.또한 데이터베이스로부터의 정보 요청으로 인해 과부하 되는 기계는 발생하지 않습니다.

주: 	이것이 새로운 AFS 셀의 첫번째 AFS 서버인 경우, 서버 를 데이터베이스 서버로서 구성해야 합니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

데이터베이스 서버로 구성

시스템 제어 서버

데이터베이스 서버로 구성하지 않음


AFS 서버 구성 마법사: 파일 서버

이 AFS 서버를 파일 서버로서 구성할 지 여부를 지정합니다. AFS 파일 서버는 다음을 수행합니다.

요청된 파일과 데이터를 서버에서 AFS 클라이언트로 전송하고 사용자 가 변경할 때마다 파일 및 데이터 저장

파일을 구성하기 위해 사용자가 작성한 계층적 디렉토리 구조 유지

파일 및 디렉토리 복사, 이동, 작성 및 삭제에 대한 요청 처리

서버에 있는 각 파일 및 디렉토리에 대한 상태 정보 (크기 및 최 종 수정 시간) 추적

사용자가 파일 및 디렉토리에 대해 요청된 활동을 수행하도록 함

주: 	이것이 새로운 AFS 셀의 첫번째 AFS 서버인 경우 서버를 파일 서버로서 구성해야 합니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

파일 서버로 구성

파일 서버로 구성하지 않음


AFS 서버 구성 마법사: 루트 볼륨 복제

셀의 루트 볼륨을 복제할 지 여부를 지정합니다 .AFS의 복제 기능을 이용할 수 있으려면, AFS 루트 볼륨을 복제 해야 합니다 .

복제는 하나 이상의 읽기 전용인 AFS 볼륨의 사본을 작성하고 이 사본 을 하나 이상의 다른 사이트 (AFS 파티션 및 서버)로 분배하는 프로세스입니다. 복제는 AFS 볼륨의 내용을 하나 이상의 AFS 파일 서버에서 액세스 할 수 있도록 작성하므로 시스템 효율성을 높이고 데이터 가용성 을 향상시킵니다.

주: 	이것이 새로운 AFS 셀의 첫번째 AFS 서버이면 루트 AFS 볼륨을 복제해야 합니다. 이 AFS 서버를 기존 AFS 셀에 추가하는데 루트 볼륨이 이미 복제되어 있는 경우, AFS 서버 구성 마법사는 셀 에 루트 볼륨을 복제할 필요가 없다고 알려 줍니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

루트 볼륨 복제

루트 볼륨을 복제하지 않음


AFS 서버 구성 마법사: 시스템 제어 서버 또는 클라이언트

경고! 	미정부 규정은 시스템 제어 서버의 갱신 서비스 가 사용하는 암호화 루틴의 수출을 금지합니다. 미국이 아닌 나라에서 AFS를 사용하는 사이트는 구성 파일 을 분배하기 위해 시스템 제어 서버를 사용해서는 안됩니다. 그렇게 할 경우 중요한 시스템 정보가 암호화되지 않은 상태로 전송될 수 있습니다 .

이 AFS 서버를 시스템 제어 서버, 시스템 제어 클라이언트 또는 어느 것으로도 사용하지 않도록 구성할 것인 지를 지정합니다.

시스템 제어 기계는 새로운 버전의 AFS 서 버 구성 정보를 모든 AFS 파일 서버로 분배합니다. 일반적으로 AFS 셀의 첫번째 서버를 시스템 제어 서버로 지정하는 것이 좋습니다.

주:	시스템 제어 서버 역할은 나중에 원하면 다른 서버로 지정될 수 있습니다 .그러나 셀에 있는 AFS 서버 수에 따라, 역할을 다른 시스템으로 지정하는 프로세스 시간이 매우 많이 소요될 수도 있습니다 .

주: 	이것이 새로운 AFS 셀의 첫번째 AFS 서버이면, 서버를 셀에 대한 시스템 제어 서버로서 구성할 지 여부만 선택할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

시스템 제어 서버로 구성함.

시스템 제어 클라이언트 로 구성함.

시스템 제어 서버

시스템 제어 클라이언트 또 는 서버로 구성하지 않음


AFS 서버 구성 마법사: 환영 페이지

AFS 서버 구성 마법사는 Windows NT 기계에 있는 AFS 서버를 빠르게 구성하는 데 도움이 됩니다. AFS 서버 구성 마법사는 AFS 서버를 기 존 AFS 셀에 있는 서버 또는 새로운 AFS 셀에 있는 첫번째 서버 로 구성하는 과정을 안내하는 일련의 대화 상자를 표시합니다.

AFS 서버를 구성하려면, 각 AFS 서버 구성 마법사 대화 상자에 있는 지시를 따라 적합한 옵션을 선택하십시오.  다음 단계로 진행하려면 다음 단추를 누르십시오.  이전 단계로 리턴하여 선택사항을 검토 또는 수정하려면, 뒤로 단추를 누르십시오.  이 마지막 마법사 대화 상자에서는 이 AFS 서버를 구성하기 위해 수행하는 과정 목록을 표시하며, 실제 구성 프로세스를 시작하기 과정을 검토할 수 있습니다.

주: 	AFS 서버 구성 마법사는 새로운 AFS 서버를 구성하거나 이미 구성된 AFS 서버 에 서비스를 새로 추가할 때 사용될 수 있습니다.그러나 AFS 서버에서 AFS 서비스 를 정지 또는 사용불능으로 설정하려면 AFS 서버 구성 대화 상자를 사용해야 합니다.

관련 정보:

AFS 서버 구성

기존 셀로 AFS 서버를 구성하려면

셀에 있는 첫번째 AFS 서버로 AFS 서버를 구성하려면

AFS 서버 구성 대화 상자에 액세스하려면


AFS 서버 구성: 관리 계정 이름
이름

AFS 관리 계정의 사용자 이름 (예: admin) 또는 관리 권한을 갖는 AFS 사용자 이름을 입력합니다.


AFS 서버 구성: 관리 계정 암호
암호

이름 상자에 입력했던  AFS 관리 계정 또는 AFS 사용자 계정에 대한 암호를 입력합니다.


AFS 서버 구성: 구성 단추
구성 단추

선택사항에 따라 이 AFS 서버의 구성을 수정하려면 이 단추를 누르십시오.


AFS 서버 구성: 파티션 탭

AFS 서버 구성 대화 상자의 파티션 탭을 사용하여 이 서버에서의 AFS 파티션을 보거나 수정합니다.  새로운 AFS 파티션 작성, 파티션 복원 또 는 파티션 제거를 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

AFS 파티션

작성

복원

제거


AFS 서버 구성: 서비스 탭

AFS 서버 구성 대화 상자의 서비 스 탭을 사용하여 AFS 서버에 서 구성 및 시작될 서비스를 선택합니다.  실행할 서비스를 선택한 다음 적용 단추를 눌러 선택된 서비스를 구성 및 시작합니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

파일 서비스

데이터베이스 서비스

백업 서버

시스템 제어 서버

시스템 제어 클라이언트

관련 정보:

AFS 서비스

AFS 서버 기능

AFS 서비스를 구성 및 시작하려면

AFS 서비스를 정지 및 구성 해제하려면


AFS 서버 구성: 시스템 제어 서버 호스트 이름
호스트 이름

이 AFS 셀에 조정 제어 서버의 호스트 이름을 입력합니다.


AFS 서버 기능

일단 Windows NT 기계에서 AFS 서 버를 구성하면, 어떤 AFS 서비스를 실행할 것인지 도 지정해야 합니다.서버의 역할은 실행 서비스 유형 에 의해 결정됩니다.

AFS 서버는 다음 기능을 가집니다.

파일 서버 시스템. 파일 서버 시스템은 AFS 파티션에 저장된 데이터 를 유지하고 액세스를 제공하는데 필요한 서비스를 실행합니다.  파일 서버는 BOS 서비스 및 파일 서비스를 실행합니다. 또한 AFS 셀에 시스템 제어 기계가 있으면, 각 AFS 파일 서버 가 갱신 서비스의 클라이언트 부분을 실행하여 시스템 제 어 기계에서 공통된 구성 파일을 확보하기도 합니다.

시스템 제어 기계. (AFS의 미국 배포본만 해당) 하나의 기계는 셀에 대해 시스템 제 어 기계로서 동작하며, 셀에 있는 다른 모든 기계들이 항 상 같은 버전의 공통 구성 파일을 갖도록 보장합니다.  일반적으로 AFS 셀의 첫번째 서버가 시스템 제어 기계로서 지정됩니다 .BOS 서비스 및 파일 서비스 뿐만 아니라, 시스템 제어 기계 도 갱신 서비스의 서버 부분을 실행하여 공통 된 구성 파일을 AFS 셀의 다른 서버로 분배합니다.

데이터베이스 서버 시스템. 모든 AFS 셀에는 하나 이상의 데이터베이스 서버 가 있어야 합니다. 각 데이터베이스 서버는 AFS 데이터베이스를 유지하 는 세 개의 데이터베이스 서버 프로세스, 즉 인증 데이터베이스, 보호 데이터베이스 및 볼륨 위치 데이터베이스와 선 택적으로 백 업 데이터베이스까지 포함하여 총 네 개 의 데이터베이스 서버 프로세스를 실행합니다 .데이터베이스 서버에서 실행되는 서비스에는 인증 서비스, 보호 서비스, 볼륨 위치(VL) 서비스 및 백업 서비스가 있습니다. 또한 데이터베이스 서버 시스템은 파일 서버와 같은 서비스를 실행하기 도 합니다.

관련 정보:

AFS 서비스

AFS 서버 구성 - 서비스 탭


AFS 서비스

다음 서비스를 Windows NT용 AFS 서 버에서 실행되도록 구성할 수 있습니다.

BOS 서비스

Basic OverSeer(BOS) 서비스는 모든 AFS 서버에서 실행되며 , AFS 서버에서 가능한 한 오랫동안 다른 AFS 서비스가 제대로 실행되도록 합니다 .BOS 서버로 시스템 관리자가 시스템 조작을 관리 할 상당한 의무가 없어집니다.

파일 서비스

파일  서비스는 요청에 따라 데이터 파일을 AFS 파일 서버에서 AFS 클라이언트로 전달하며 , 데이터 파일의 변경사항을 저장합니다.뿐만 아니라 파일 서비스는 모든 유형의 볼륨 조작을 수행하며, 시스템 장애로 인해 발생 할 수 있는 파일 시스템 불일치를 복구하려고 합니다.

데이터베이스 서비스

데이터베이스 서비스는 AFS 인증, 보호, 볼륨 위 치 및 백업 데이터베이스를 유지하는 데이터 베이스 서버 프로세스를 실행합니다.

백업 서비스

백업 서비스는 AFS 백업 시스템 관련 정보 를 저장하는 백업 데이터베이스를 유지합니다.  백업 서비스를 사용하여 AFS 시스템 관리자 는 볼륨으로부터 테이프로 데이터를 백업하고 , 파일 시스템에서 데이터가 유실된 경우 테이프로부터 데이터 를 복원할 수 있습니다.

시스템 제어 서버

(미국 내 AFS 배포 버전의 경우에만 해당) 시스템 제어 서버는 새로운 버전의 AFS 서버 구성 정보 를 모든 AFS 파일 서버로 분배합니다.AFS 셀에는 하나의 시스템 제어 서버만 이 있습니다.

시스템 제어 클라이언트

시스템 제어 클라이언트는 시스템 제어 기계에서 공통 된 AFS 구성 파일을 얻습니다.

관련 정보:

AFS 서버 기능

AFS 서버 구성 - 서비스 탭

AFS 서비스를 구성 및 시작하려면

AFS 서비스를 정지 및 구성 해제하려면


AFS 및 AFS 서버 정보와 AFS 제어 센터
AFS 및 AFS 서버 정보

AFS는 분산형 클라이언트/서버 응용프로그램으로서, 기 계 한계와는 관계없이 파일 및 디렉토리 세트 (파일 시스템)의 전체 보기를 사용자에게 제공합니다 .AFS는 파일이 물리적으로 다른 기계에 저장될 수 있으므 로 분산형으로 간주되지만, 모든 기계에 있는 사용자가 사용할 수 있습니다 .AFS를 사용하면 네트워크의 컴퓨터에 저장 된 파일들을 지역 기계에 저장된 파일처럼 쉽게 공유할 수 있습니다 .파일이 분산되어 있지만 사용자에게는 단일 파일 공간처럼 보입니다.

AFS 서버는 AFS 파일 공간의 데이터를 AFS 클라이언트가 사용할 수 있도록 만듭니다 .이를 수행하기 위해 AFS 서버는 파일 요청 처리 , 파일 위치 추적, 보안 관리 등의 다양한 서비스를 제공하는 프로세스 를 수행합니다 .Windows NT용 AFS 서버를 사용하여 , Windows NT 기계에 저장된 파일 및 디렉토리를 AFS 파일공간에서 액세스할 수 있도록 작성할 수 있습니다.

Windows NT용 AFS 서버에 다음과 같은 유용한 관리 유틸리티를 설치할 수 있습니다.

AFS 제어 센터, AFS 셀의 관리를 용이하게 하 는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI).AFS 제어 센터에는 관리자가 하나 이상 의 AFS 서버(Windows NT 및 UNIX) 에서 볼륨, 파티션 및 서비스를 관리할 수 있게 하는 툴인 AFS 서버 관리 프로그램과 , AFS 사용자 및 그룹 계 정 관리를 담당하는 툴인 AFS 계정 관리 프로그램이 포함됩니다.

Windows NT 기계에서 AFS 서버의 설정 및 구성 을 용이하게 하는 AFS 서버 구성 마법사와 , 시스템 관리자가 AFS 서버의 구성을 쉽게 수정할 수 있도록 하 는 GUI인 AFS 서버 구성 유틸리티.

주: 	현재 Windows NT용 AFS 서버 구현에 있어서 , AFS에 저장된 데이터는 AFS 클라이언트에서 만 액세스할 수 있습니다.


AFS 데이터 액세스

AFS에 저장된 데이터는 AFS 클라이언트만 액 세스할 수 있습니다.

주:	AFS 클라이언트에서 AFS 파일 공간에 있 는 데이터에 액세스하는 것에 대해서는 AFS 클라이언트 문서 를 참조하십시오.


AFS 파티션 관리

AFS 서버 구성 대화 상자의 파티션 탭을 사용하여 AFS 파티션을 작성 및 관리합니다 .파티션 탭에서, AFS 파티션으로서 지정 할 NTFS 볼륨을 선택할 수 있습니다. 파티션이 AFS 파일공간 으로 반출되면, AFS 클라이언트가 파티션에 저장된 데이터에 액세스할 수 있습니다.

관련 정보:

AFS 서버 구성 - 파티션 탭

 AFS 파티션 설정

AFS 파티션 복원

AFS 파티션 제거


고급 단추

복원 프로세스에 대한 고급 옵션을 지정하려면 이 단추를 누르십시오.


인증 데이터베이스

암호화 키 양식 및 AFS 서버 암호화 키로 변환된 사용자 의 암호를 저장하는 AFS 데이터베이스.인증 데이터베이스는 인증 서비스에 의해 유지됩니다.


인증 서비스

인증 서비스는 네트워크에서의 통신이 보안성을 갖도록 합니다.이것은 로그인할 때 사용자 ID를 확인하고, 참여자들이 서 로 ID를 확인하는 기능을 제공합니다.인증 서비스는 인증 데이터베이스를 유지합니다.


BOS 서비스

Basic OverSeer(BOS) 서비스는 가능한 한 오랫동안 시스템의 다른 AFS 서비스가 제대로 수행될 수 있도록 합니다.BOS 서버로 시스템 관리자 가 시스템 조작을 관리할 의무가 크게 줄어듭니다.


백업 데이터베이스

AFS 백업 시스템에 대한 정보가 저장되 는 AFS 데이터베이스.


백업 서비스

백업  서비스는 백 업 데이터베이스를 유지합니다. 백업 데이터베이스에는 AFS 백 업 시스템과 관련된 정보가 저장됩니다.백 업 서비스를 이용하여 AFS 시스템 관리자 는 볼륨으로부터 테이프로 데이터를 백업하고, 파일 시스템 에서 데이터가 유실된 경우 테이프로부터 데이터를 복원할 수 있습니다.


구성 마법사: AFS 파티션 이름
AFS 파티션 이름

AFS 파티션으로 지정할 NTFS 파티션을 선택했으면 , 파티션 이름의 마지막 부분 을 입력하십시오.

주:	AFS 서버에 최고 256개의 AFS 파티션 이 있을 수 있습니다 .규약에 의해, 각 파티션은 /vicepx로 이름이 지정되며, 여기서 x는 한 두 개의 알파벳 소문자입니다 .AFS 파티션은 /vicepa, /vicepb 식으로 /vicepz까지 명명될 수 있습니다 .추가 파티션은 /vicepaa에서 /vicepaz까지 명명될 수 있으며, 이런 식 으로 /vicepiv까지 지정될 수 있습니다.

파티션 이름의 마지막 부분 으로 NTFS 볼륨 드라이브 이름을 사용하는 것 이 좋습니다 .새로운 파티션 이름은 서버 에 있는 다른 파티션 이름과 달라야 합니다.


구성 마법사: AFS 서버 (기존 셀)
AFS 서버

이 AFS 셀에 실행 중인 AFS 서버의 호스트 이름을 입력 하십시오.AFS 구성 정보는 이 새로운 AFS 서버를 구성하는 데 사용되도록 서버로부터 검색됩니다.


구성 마법사: AFS UID 제어
해당 AFS UID 사용 옵션을 선택하여 특 정 UID를 이 셀에 대한 일반 AFS 관리 계정에 지정하는 경우 이 위 아래 화살표를 사용하여 UID를 입력할 수 있습니다.UID를 하나 증가시키려면, 위로 화살표를 누르십시오 .UID를 하나 감소시키려면, 아래로 화살표를 누르십시오.

주:	 일반적으로 특정 UID를 새로운 AFS 사용자 계정에 지정하는 것은 좋지 않습니다 .대신, 사용가능한 다음 AFS UID 옵션을 선택하여 다음으로 사용가능한 AFS UID를 자동 으로 이 셀에 대한 일반 AFS 관리 계정으로 지정합니다.


구성 마법사: 셀에 서버 추가
이 호스트를 기존 AFS 셀 내의 서버로 만듦.

이 기계를 기존의 AFS 셀에 있는 AFS 서버로 만들려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 관리 계정 이름
이름

해당 셀에 일반 AFS 관리 계정으로서 제공 할 사용자 이름을 입력하십시오(예: admin).

일반 관리 계정을 사용한다는 것은 각 시스템 관리자에게 특권을 부여 할 필요가 없음을 의미합니다 .대신, 각 관리자는 이 일반 관리 계정의 이름과 암호를 알고 , 관리 특권이 필요한 타스크를 수행할 때 이 ID를 사용 하여 AFS에서 인증을 받습니다.


구성 마법사: 관리 계정 이름 (기존 셀)
이름

AFS 관리 계정의 사용자 이름 (예: admin) 또는 관리 권한을 갖는 AFS 사용자 이름을 입력합니다.


구성 마법사; 관리 계정 암호
암호

AFS 관리 계정에 대한 암호로 제공할 문자 스트링을 입력합니다.


구성 마법사: 관리 계정 암호 (기존 셀)
암호

이름 상자에 입력했던  AFS 관리 계정 또는 AFS 사용자 계정에 대한 암호를 입력합니다.


구성 마법사: 셀 이름
셀 이름

이 호스트를 기존 AFS 셀 내 의 서버로 만듦 옵션을 선택했으면, 새로운 AFS 서버 로 추가하려는 AFS 셀 이름을 입력하십시오.

이것이 새 AFS 셀 내의 첫 번째 서버 가 됨 옵션을 선택했으면, 새로운 AFS 셀의 이름을 입력하십시오.

셀 이름은 AFS 전역 이름 공간에 있는 다른 것들과 AFS 셀을 구분 해야 합니다 .셀 이름은 모든 AFS 경로 이름에서 두 번째 요소이므로, 고유한 셀 이름은 모든 AFS 경로 이름이 파일을 고유하게 식별하도록 합니다.

규약에 의해, 셀 이름은 사이트 이름에 대한 인터넷 도메인 시스템 규약을 준수합니다 .조직이 이미 인터넷 사이트이면, AFS 셀 이름은 인터넷 도메인 이름입니다 .조직이 인터넷 사이트가 아닌 경우 인터넷 유형의 이름을 선택하십시오.

다음 제한사항은 AFS 셀 이름으로 사용될 수 있는 인터넷 도메인 이 름 양식에 적용됩니다.

셀 이름에는 최대 64자가 포함될 수 있지만, 축약형 이름을 사용하 는 것이 좋습니다.

셀 이름에는 소문자, 숫자, 밑줄, 대쉬 및 점만이 포함 되어 다른 운영 체제 유형 간의 이동가능성 을 확실하게 합니다.

셀 이름에는 숫자나 문자가 포함될 수 있으며, 숫자와 문자 는 마침표로 구분됩니다.

셀 이름은 이것이 속하는 모임의 유형을 나타내는 접미어 로 끝나야 합니다.일부 표준 접두어는 비지니스 및 기타 상용 조직의 경 우 .com, 대학과 같은 교육 기간인 경 우 .edu, 정부 기관인 경우 .gov, 및 군 기관인 경우 .mil입니다.


구성 마법사: 시스템 제어 클라이언트로서 구성
시스템 제어 클라이언트로서 구성

이 AFS 서버를 시스템 제어 클라이언트로서 구성하려 면 이 옵션을 선택하십시오.시스템 제어 클라이언트 는 시스템 제어 기계로부터 공통된 AFS 구성 파일 을 얻습니다.


구성 마법사: 시스템 제어 서버로서 구성
시스템 제어 서버로서 구성

이 AFS 셀에서 이 AFS 서버를 시스템 제어 기계로서 구성하려면 이 옵션을 선택하십시오.시스템 제어 기계는 새로운 버전의 AFS 서 버 구성 정보를 모든 AFS 파일 서버로 분배합니다.


구성 마법사: 백업 서버로서 구성
백업 서버 구성

이 AFS 서버를 백업 서버로서 구성하려면 이 옵션을 선택하십시오.

백업 서버는 백업 데이터베이스에서 정보를 유지합니다 .백업 서버와 백업 데이터베이스를 함께 사용하면 AFS 시스템 관리자 가 AFS 볼륨에서 테이프로 데이터를 백업하고 , 필요한 경우 테이프에서 파일 시스템으로 데이터를 복원 할 수 있습니다.


구성 마법사: 데이터베이스 서버로서 구성
데이터베이스 서버로 구성

이 AFS 서버를 데이터베이스 서버로서 구성하려면 이 옵션 을 선택하십시오. 데이터베이스 서버는 AFS 데이터베이스를 유지하는 데이터베이스 서버 프로세스를 실행합니다.


구성 마법사: 파일 서버로서 구성
파일 서버로 구성

이 AFS 서버를 파일 서버로서 구성하려면 이 옵션을 선택하십시오 .파일 서버는 요청에 따라 파일 서버에서 지역 AFS 클라이언 트 워크스테이션으로 데이터 파일을 전달합니다.


구성 마법사: 루트 볼륨 작성
루트 볼륨 작성

이 AFS 서버에서 루트 AFS 볼륨 을 작성하려면 이 옵션을 선택하십시오.

루트 AFS 볼륨은 모든 셀이 그 파일 시스템에 포함되어야 하는 두 개 의 볼륨입니다 .이름은 다음과 같습니다.

root.afs, AFS 파일공간의 상위 (/afs) 레벨에 해당하는 볼륨의 경우

root.cell, 셀 이름에서 /afs 아래에 마운트되는 볼륨의 경우(예: yourcompany.com 셀에 있 는 /afs/yourcompany.com)


구성 마법사: 파티션 작성
파티션 작성

이 AFS 서버에서 AFS 파티션을 작성하려면 이 옵션을 선택하십시오.

모든 AFS 볼륨은 AFS 파티션으로 지정된 파티션에 있어야 합 니다.모든 AFS 파일 서버에는 AFS 볼륨을 저장하기 위해 독점적 으로 지정된 파티션이 하나 이상 있어야 합니다.


구성 마법사: 시스템 제어 클라이언트 또는 서버로서 구성하지 않음
시스템 제어 클라이언트 또는 서버로서 구성하지 않음.

이 서버를 시스템 제어 클라이언트나 시스템 제어 서버 로서 구성하지 않으려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 백업 서버로서 구성하지 않음
백업 서버를 구성하지 않음

이 서버를 백업 서버로서 구성하지 않으려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 데이터베이스 서버로서 구성하지 않음
데이터베이스 서버로 구성하지 않음

이 서버를 데이터베이스 서버로서 구성하지 않으 려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 파일 서버로서 구성하지 않음
파일 서버로 구성하지 않음

이 서버를 파일 서버로서 구성하지 않으려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 루트 볼륨을 작성하지 않음
루트 볼륨을 작성하지 않음

이 AFS 서버에 루트 AFS를 작성하지 않으려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 파티션을 작성하지 않음
파티션을 작성하지 않음

이 AFS 서버에서 AFS 파티션을 작성하지 않으려면 이 옵션 을 선택하십시오.


구성 마법사: 루트 볼륨을 복제하지 않음
루트 볼륨을 복제하지 않음

이 AFS 서버에서 루트 AFS 볼륨을 복제하지 않으려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: AFS UID 입력
이 AFS UID 사용 옵션을 사용 하여 특정 UID를  이 셀에 대한 일반 AFS 관리 계정에 지정하려면 이 상자에 UID 를 입력하십시오.

주:	 일반적으로 특정 UID를 새로운 AFS 사용자 계정에 지정하는 것은 좋지 않습니다 .대신, 사용가능한 다음 AFS UID 옵션을 선택하여 다음으로 사용가능한 AFS UID를 자동 으로 이 셀에 대한 일반 AFS 관리 계정으로 지정합니다.


구성 마법사: 새로운 셀에서 서버 작성
이것이 새 AFS 셀 내의 첫 번째 서버가 됨.

이 기계를 새로운 AFS 셀에 있는 첫 번째 AFS 서버로 만들려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 루트 볼륨 복제
루트 볼륨 복제

이 AFS 서버에서 루트 AFS를 복제하려면 이 옵션을 선택하십시오 .AFS 셀에서 다른 볼륨을 복제하려는 경우, AFS 루트 볼륨도 복제됩니다.


구성 마법사: 서버 계정 이름
이름

이 셀에 대한 AFS 서버 계정으로서 제공되는 사용자 이름 , afs.

이 사용자로서 로그인할 사용자는 없겠지만, 모든 AFS 서버가 이 계정으로 서 인증합니다 .인증 서버의 티켓 부여 서비스(TGS) 모듈 은 이 시스템 계정의 암호를 사용하여, AFS 클라이언트 가 상호 인증을 수행하는 동안 서버에 제공하는 서버 티켓 을 암호화합니다.


구성 마법사: 서버 계정 암호
암호

AFS 서버 계정에 대한 암호로서 제공되는 문자 스트링 을 입력합니다.인증 서버의 티켓 부여 서비스 (TGS) 모듈 은 이 암호를 사용하여 , AFS 클라이언트가 상호 인증 중에 서버에게 제공하는 서버 티켓을 암호화합니다.


구성 마법사 시스템: 시스템 제어 기계 (데이터베이스 서버)
시스템 제어 서버

이 AFS 서버를 시스템 제어 기계가 있는 기존의 AFS 셀에서 데이터베이스 서버로서 구성하는 경우 시스템 제어 기계의 호스트명을 입력하십시오 .AFS 구성 정보(예: 각 AFS 서버 및 클라이언트 에 있는 CellServDB 파일에서 유지되는 AFS 데이터 베이스 서버 목록)는 이 서버가 갱신합니다.


구성 마법사: 시스템 제어 서버 (클라이언트의 경우)
 시스템 제어 서버

시스템 제어 클라이언트로서 구성 옵션을 선택하는 경우, 이 AFS 셀에 시스템 제어 서버 의 호스트 이름을 입력하십시오 .이 AFS 서버는 지정된 서버로부터 새로운 버전의 AFS 서버 구성 정보를 구합니다.


구성 마법사: 다음 AFS UID 사용
다음으로 사용가능한 AFS UID 사용

모든 AFS 사용자 계정은 해당 AFS 사용자 ID(UID)에 지정되어야 합니다 .사용가능한 다음 AFS 사용자 ID(UID)를 이 셀에 대한 일반 AFS 관리 계정으로 자동 지정하려면 이 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 특정 AFS UID 사용
해당 AFS UID 사용

모든 AFS 사용자 계정은 해당 AFS 사용자 ID(UID)에 지정되어야 합니다 .특정 UID를 이 셀에 대한 일반 AFS 관리 계정으로 지정하려면 이 옵션을 선택하십시오.

주: 	일반적으로 기존의 UNIX UID와 AFS UID가 일치해야 하 는 경우가 아니면 특정 UID를 새로운 AFS 사용 자 계정에 지정하지 않는 것이 좋습니다. 자동으로 AFS UID를 이 셀에 대한 일반 AFS 관 리 계정으로 지정하려면 다음으로 사용가능한 AFS UID 사 용 옵션을 선택하십시오.


구성 마법사: 관리 계정 암호 확인
암호 확인

일반 AFS 관리 계정에 대한 초기 AFS 암호를 다시 입력하여 암호 선택사항 을 확인합니다.


구성 마법사: 서버 계정 암호 확인
암호 확인

암호 선택을 확인하기 위해 이 셀 의 AFS 서버 계정에 대한 AFS 암호를 다시 입력합니다.


구성 마법사: 볼륨 목록
현재 Windows NT 기계에 있는 NTFS 볼륨 목록 .목록은 AFS 파티션으로서 지정될 수 있 는 볼륨과, 수용할 수 없는 볼륨이 사용 되지 않는 이유를 나타냅니다. NTFS가 아닌 파티션은 AFS 파티션으로서 지정될 수 없습니다.또한, Windows Recycler 이외의 데이터 가 들어있는 NTFS 볼륨도 AFS 파티션으로 지정될 수 없습니다.

AFS 파티션으로서 지정할 NTFS 볼륨을 선택 하려면, 목록에서 볼륨을 선택하십시오.


AFS 서버 구성

일단 AFS 서버가 Windows NT 기계에 설치되면, AFS 서버를 구성해야 합니다 .구성하는 동안, AFS 서버를 실행하는 데 필요한 서비스 를 시작하고 Windows NT 기계에서 AFS 파티션을 설정합니다.

관련 정보:

기존 셀로 AFS 서버를 구성하려면

셀에 있는 첫번째 AFS 서버로 AFS 서버를 구성하려면

AFS 서버 구성 마법사

AFS 서버 구성 대화 상자


AFS 파티션 작성 대화 상자

NTFS 볼륨을 이 Windows NT 기계에서 선택하여 AFS 파티션으로서 지정합니다 .모든 AFS 파일 서버에는 AFS 볼륨을 저장하기 위해서는 독점적으로 선정 된 파티션이 하나 이상 있어야 합니다 .Windows NT 기계에서 AFS 파티션은 NTFS 볼륨에만 작성될 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

볼륨 목록

AFS 파티션 이름

작성

닫기


AFS 파티션 작성 대화 상자: AFS 파티션 이름
AFS 파티션 이름

파티션 이름의 마지막 부분을 입력하십시오.

주:	AFS 서버에 최고 256개의 AFS 파티션 이 있을 수 있습니다 .규약에 의해, 각 파티션은 /vicepx로 이름이 지정되며, 여기서 x는 한 두 개의 알파벳 소문자입니다 .AFS 파티션은 /vicepa, /vicepb 식으로 /vicepz까지 명명될 수 있습니다 .추가 파티션은 /vicepaa에서 /vicepaz까지 명명될 수 있으며, 이런 식 으로 /vicepiv까지 지정될 수 있습니다.

파티션 이름의 마지막 문자로서 NTFS 볼륨 드라이브 이름을 사용하는 것이 좋습니다 .새로운 파티션 이름은 서버 에 있는 다른 파티션 이름과 달라야 합니다.


AFS 파티션 작성 대화 상자: 닫기 단추
닫기

AFS 파티션 작성 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택하십시오.


AFS 파티션 작성 대화 상자: 작성 단추
작성

볼륨 목록에서 선택한 NTFS 볼륨을 AFS 파티션으로 지정 하려면 이 단추를 선택하십시오.


AFS 파티션 작성 대화 상자: 볼륨 목록
볼륨 목록

AFX 파티션으로 지정할 NTFS 볼륨을 선택합니다.

이 목록에는 이 Windows NT 기계에 있는 현재 파티션에 대한 정보가 표시됩니다.

볼륨 - Windows NT 기계에 있는 디스크 파티션의 드라이브 이름 (예를 들어 M:).

이름(또는 오류 메시지) - 파티션 이름(있는 경우) .파티션을 AFS 파티션으로 지정할 수 없는 경우 , 파티션을 사용할 수 없는 이유 메시지가 나타납니다 .예를 들어, NTFS가 아닌 파티션은 AFS 파티션으로 지정될 수 없습니다. 또한, Windows Recycler 이외의 데이터가 들어있는 파티션 도 AFS 파티션으로 지정될 수 없습니다.

크기 - 볼륨의 전체 용 량 (예: 60 MB)


데이터베이스 서버
데이터베이스 서비스

데이터베이스 서비스는 AFS 데이터 베이스 : 인증 데이터베이스, 보호 데이터베이스, 볼륨 위치 데이터 베이스 및 백업 데이터베이스를 유지하는 네 개의 데이터 베이스 서버 프로세스를 실행합니다.


파일 서비스

파일  서비스는 세 개의 서버 프로세스 기능 을 하나의 서비스로 결합한 것입니다.

파일 서버 프로세스는 요청에 따라 데이터 파일을 AFS 파일 서버에서 AFS 클라이언트로 전달하며, 데이터 파일 의 변경사항을 저장합니다.

볼륨 서버 프로세스는 모든 유형의 볼륨 처리를 수행합니다 .예를 들어, 관리자가 한 서버에서 다른 서버로 볼륨 을 이동하여 여러 AFS 서버들 사이의 작업로드 균형을 맞출 때 사용됩니다.

구조 프로그램 프로세스는 시스템 장애로 인해 발생 할 수 있는 파일 시스템 불일치를 복구하려고 시도합니다.


결과 로그의 파일 이름

기본적으로 구조 프로세스 결과 로그 파일 은 AFS 서버 설치 디렉토리 인 \usr\afs\logs\SalvageLog 디렉토리에 작성됩니다 .구조 프로세스 결과의 로그 파일 을 다른 곳에 저장하려면, 이 상자에 사용할 전체 경로 이름을 입력합니다 (예: C:\temp\SalvageLog).


도움말 버전 번호
AFS 서버 구성 온라인 도움말

Windows용 IBM AFS, 버전 3.6

� Copyright IBM Corporation, 1999, 2000

AFS-3.6-SSC-031500


IDH_CLOSE_LOG
닫기

구조 결과 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택하십시오.


IDH_LOG
구조 프로세스가 실행될 때 구조 조작의 결과를 표시합니다.


NTFS 볼륨

NTFS 볼륨은 NTFS 파일 시스템으로 포맷된 스트라이프 세트 나 볼륨 세트, 논리 드라이브, 또는 기본 파티션입니다 .다른 유형의 NTFS 볼륨 작성 및 사용에 대한 자세한 내용 은 Windows NT 문서를 참조하십시오.

어떠한 유형의 NTFS 볼륨도 AFS 파티션으로서 지정될 수 있습니다.

주:	NTFS 볼륨을 AFS 볼륨 과 혼동하면 안됩니다. NTFS 볼륨은 AFS 파티션으로 지정 할 수 있습니다. AFS 볼륨이란 파일 유지보수 를 용이하게 하기 위해 세트로서 관리되는 AFS 파일공간 내의 파일 그룹을 의미합니다 .AFS 볼륨은 AFS 파티션에 저장됩니다.


프로세스 수

병렬 복원 조작 확인란을 선택하는 경우 동시에 실행할 복원 프로세스 수를 입력하십시오 .1 - 32 범위의 정수값을 지정할 수 있습니다 .(기본적으로 최대 4개의 복원 프로세스가 4개 이상 의 파티션을 복원하기 위해 병렬로 실행됩니다.)


병렬 복원 조작

이 선택란을 선택하여 동시에 복원할 AFS 파티션 수를 지정한 다음, 실행할 복원 프로세스 수를 프로세스 수 상자에 입력하십시오 .1 - 32 범위의 정수값을 지정할 수 있습니다 .(기본적으로 최대 4개의 복원 프로세스가 4개 이상 의 파티션을 복원하기 위해 병렬로 실행됩니다.)


파티션 탭: 작성 단추
작성

AFS 파티션 작성 대화 상자를 사용하 여 AFS 서버에서 AFS 파티션을 작성하려 면 이 단추를 선택하십시오.


파티션 탭: 파티션 목록
AFS 파티션

이 목록에는 이 파일 서버에 있는 AFS 파티션에 대 한 정보가 표시됩니다. 각 파티션에 대해 표시된 정보에는 다음이 포함됩니다.

이름 - 파티션에 지정된 이름 (예: /vicepe).

볼륨 - 파티션이 작성되었던 드라이브 (예: E:)

반출됨 - 파티션이 현 재 AFS 파일공간으로 반출되는지 여부. AFS 클라이언트는 AFS 파일공간으 로 반출된 파티션의 AFS 데이터에 만 액세스할 수 있습니다.

총 크기 - 파티션의 전체 용량.

사용가능한 공간 - 파티션에서 사용되지 않고 있는 디스 크 양.


파티션 탭: 제거 단추
제거

이 단추를 눌러 AFS에서 파티션을 영구적 으로 제거합니다 .일단 제거되면, 파티션은 더 이상 AFS 파 일 공간에서 사용할 수 없으며, 파티션에 있는 파 일 및 디렉토리는 AFS를 통해 액세스할 수 없습니다.


파티션 탭: 복원 단추
복원

이 단추를 눌러  AFS 파티션복구를 시도합니다.

주: 	모든 AFS 파티션을 복원할 수 있는 것은 아닙니다 .파티션 구조가 심하게 손상된 경우 또는 파티션이 있 는 물리적 디스크가 손상된 경우, 불일치 를 항상 복구할 수 있는 것은 아닙니다 .이런 경우, 백업에서 데이터를 복구해야 합니다 .AFS를 포함한 모든 파일 시스템에서 데이터를 자 주 백업해야 합니다.


암호 (AFS 핵심부 암호 대화 상자)
암호

AFS 서버 시스템 계정의 암호 를 입력합니다 (afs).


임시 파일의 경로

구조 프로그램 프로세스에 의해 작성 된 임시(.tmp) 파일(기본값이 아닌, 복 원 중인 파티션에 있는 파일)을 저장하는 디렉토리의 경로 이름을 입력하십시오.이 옵션은 복원되는 파티션에 공간이 부족하여 복원 조작으로 작성된 임시 파일을 수용할 수 없을 때 사용할 수 있습니다.


보호 데이터베이스

디렉토리로의 액세스가, 액세스를 시도하는 사용자 이름 , 액세스를 시도하는 사용자의 그룹 멤버쉽 및 액세스를 시도하는 기계 의 그룹 멤버쉽을 근거로 허용되거나 제한될 수 있도록 AFS 셀에 있는 사용자, 그룹 및 기계에 대한 정보를 추적하는 AFS 데이터베이스 .보호 데이터베이스는 또한 각 사용자, 기계 및 그룹 항목을 해 당 AFS 사용자 ID(UID)로 맵핑하며, 각 사용자와 기계가 속하는 그룹 목록 과 각 그룹의 구성원을 기록합니다.


보호 서비스

보호 서비스는 사용자가 파일 및 디렉토리 에 액세스하는 사용자를 제어하는 데 도움이 됩니다 .사용자는 보호 서비스에 의해 유지되는 보호 데이터베이스 의 그룹 항목에 여러 사용자를 모두 넣어 한 번에 여러 사용자에 액세스 할 수 있습니다.


AFS 파티션 제거

디스크 볼륨을 AFS 파티션으로서 더 이 상 사용하지 않으려는 경우, AFS에서 파티션을 영구적으로 제거할 수 있습니다.일단 제거되면, 파티션 은 더 이상 AFS 파일공간에서 사용할 수 없으며, AFS를 통해 파티션에 있는 파 일 및 디렉토리에 액세스할 수 없습니다.

관련 정보:

AFS 파티션을 제거하려면

AFS 파티션 관리


복원 대화 상자

 AFS 파티션의 불일치를 복구하려면 이 대화 상자를 사용하십시오.

주:	 모든 AFS 파티션을 복원할 수 있는 것은 아닙니다 .파티션 구조가 심하게 손상된 경우 또는 파티션이 있 는 물리적 디스크가 손상된 경우, 불일치 를 항상 복구할 수 있는 것은 아닙니다 .이런 경우, 백업에서 데이터를 복구해야 합니다 .AFS를 포함한 모든 파일 시스템에서 데이터 를 자주 백업해야 합니다.

자세한 내용은 다음 단추 중 하나를 누르십시오.

해당 파일 서버에 모든 파티션 복원

선택된 파티션에 있는 모든 볼륨 복원

지정된 파티션에 있는 특정 볼륨 복원

볼륨 이름

고급

병렬 복원 조작

결과 로그의 파일 이름

임시 파일의 경로

 관련 정보:

AFS 파티션 복원

AFS 파티션을 복원하려면


복원 결과 대화 상자

이 대화 상자는 복원 프로세스의 결과에 대한 정보를 제공합니다 .이 정보는 복원 결과 로그에도 저장됩니다 .기본적으로 복원 결과 로그는 사용자의 Windows NT 데스크탑 에 있는 SalvageLog.txtesktop 파일에 저장됩니다.

주: 구조 프로그램이 다른 위치에 결과 로그 파일을 저장하도록 지정하려면 구조 프로세스를 시작할 때, 구조 대화 상자의 확장 섹션에 있는 결과 로그 파일 이름 상자에, 구조 프로세스 결과를 기록할 파일의 전체 경로 이름을 지정해야 합니다.

관련 정보:

복원 대화 상자


선택된 파티션에 있는 특정 볼륨 복원

이 옵션을 선택하여 선택된 파티션 에서 특정 AFS 볼륨만 복원한 다음, 복원할 볼륨 이름을 볼륨 이름 상자 에 입력합니다.


해당 파일 서버에 모든 파티션 복원

이 옵션을 선택하여 파일 서버 에 있는 모든 파티션에서 볼륨 모두를 복원합니다.


선택된 파티션에 있는 모든 볼륨 복원

선택한 파티션의 모든 볼륨을 복원하려면 이 옵션을 선택하십시오.


AFS 파티션 복원

 주: 	모든 AFS 파티션을 복원할 수 있는 것은 아닙니다 .파티션 구조가 심하게 손상된 경우 또는 파티션이 있 는 물리적 디스크가 손상된 경우, 불일치 를 항상 복구할 수 있는 것은 아닙니다 .이런 경우, 백업에서 데이터를 복구해야 합니다 .AFS를 포함한 모든 파일 시스템에서 데이터 를 자주 백업해야 합니다.

어떤 경우, AFS에 저장된 데이터는 중간 상태로 남거나 손상 될 수 있습니다 .예를 들어, AFS 볼륨에 있는 데이터 수 정 프로세스를 수행하는 도중 파일 서비스가 인터럽트되면, 데이터는 중간 상태로 남게 되는 경우가 있습니다.

일반적으로 BOS 서비스는 , 파일 서비스가 실패할 때마다 AFS 볼륨 또는 파티션을 자동으로 복원하려고 합니다 .구조 프로그램 프로세스는 불일치를 점검하고 , 가능하면 불일치를 정정합니다.그러나 때때로 문제를 발생시킬 정도로 데이터 손실이 심각하지만 파 일 서비스가 실패할 정도로 심각한 결과는 아 닌 경우가 있습니다.이런 경우, AFS 볼륨 또는 파티션을 직접 복원할 수 있습니다.

주: 	파티션이나 전체 파일 서버에서 볼륨을 복원하면 서비 스 간섭이 발생할 수 있습니다. 파일 서비스는 복원 작업 중에 종료되어야 하기 때문입니다.

관련 정보:

AFS 파티션을 복원하려면

AFS 파티션 관리


서비스 탭: 백업 서버
백업 서버

이 AFS 서버에서 백업 서비스를 실행하려면 이 선택 상자 를 선택하십시오.백업 서비스는 데이터 베이스 사본을 저장하는 모든 AFS 서버의 백업 데이터베이스 를 유지관리합니다.


서비스 탭: 데이터베이스 서비스
데이터베이스 서비스

이 AFS 서버에서 데이터베이스 서비스를 실행하려 면 이 선택 상자를 선택하십시오.데이터베이스 서비스는 AFS 인증 , 보호, 볼륨 위치 및 백업 데이터베이스(선택사항)를 유지하는 데이터베이스 서버 프로세스를 실행합니다.


서비스 탭: 데이터베이스 서비스 - 세부사항
데이터베이스 서비스 - 세부사항


서비스 탭: 파일 서비스
파일 서비스

이 AFS 서버에서 파일 서비스를 실행하려면 이 선택 상자 를 선택하십시오. 파일 서비스는 세 개의 서버 프로세스 기능 을 하나의 서비스로 결합한 것입니다.

파일 서버 프로세스는 데이터 파일을 요청에 따라 AFS 파일 에서 AFS 클라이언트로 전달하며, 데이터 파일의 모든 변경사항을 저장합니다.

볼륨 서버 프로세스는 모든 유형의 볼륨 처리를 수행합니다. 예를 들어, 관리자가 한 서버 시스템에서 다른 서버 시스템 으로 볼륨을 이동하여 여러 AFS 서버 시스템 간의 작업로드 균형을 맞출 때 사용됩니다.

구조 프로그램 프로세스는 시스템 장애로 인해 발생할 수 있 는 파일 시스템 불일치를 복구하려고 시도합니다.


서비스 탭: 시스템 제어 클라이언트
시스템 제어 클라이언트

이 AFS 서버를 시스템 제어 클라이언트 로 구성하려면 이 선택 상자를 선택하십시오.시스템 제어 클라이언트 는 시스템 제어 기계로부터 공통된 AFS 구성 파일 을 얻습니다.


서비스 탭: 시스템 제어 클라이언트 - 서버
시스템 제어 서버

시스템 제어 클라이언트로서 이 서버를 구성 하도록 선택하면, 이 AFS 셀에 시스템 제어 서버 의 호스트 이름을 입력합니다 .이 AFS 서버는 지정된 서버로부터 새로운 버전의 AFS 서버 구성 정보를 구합니다.


서비스 탭: 시스템 제어 서버
시스템 제어 서버

이 AFS 셀에서 시스템 제어 기계로서 이 AFS 서버를 구성하려면 이 선택 상자를 선택하십시오 .시스템 제어 서버는 새로운 버전의 AFS 서버 구성 정보 를 모든 AFS 파일 서버로 분배합니다.


AFS 파티션 설정

AFS 데이터를 Windows NT 기계에 구성되는 AFS 서버로 저장하려면, 서버 에 하나 이상의 AFS 파티션을 설정해야 합니다 .모든 AFS 파일 서버에는 AFS 볼륨을 저장하기 위해 독점적 으로 지정된 파티션이 하나 이상 있어야 하며, 모든 AFS 볼륨은 AFS 파티션으로서 지정된 파티션상에 있어야 합니다 .

Windows NT 기계에서, NTFS 볼륨만이 AFS 파티션으로 지정 될 수 있습니다.뿐만 아니라, AFS 파티션은 비어 있는(또는 Windows NT Recycler 만 포함되어 있는)  NTFS 볼륨에서만 작성될 수 있습니다.

관련 정보:

AFS 파티션을 작성하려면

AFS 파티션 관리

AFS 서버 구성: 파티션 탭


AFS 서버 구성 대화 상자

Windows NT 기계에서 AFS 서버 를 구성하려면 AFS 서버 구 성 대화 상자를 사용하십시오 .AFS 서버 구성 대화 상자를 사용하여 , Windows NT 볼륨을 AFS 파일 시스템에 데이터를 저장하는 데 적합 한 AFS 파티션으로서 지정할 수 있고 , 서버에서 AFS 서비스를 시작 및 정지 시킬 수 있습니다.

관련 정보:

AFS 서버 구성 대화 상자에 액세스하려면

AFS 서버 구성 - 파티션탭

AFS 서버 구성 - 서비스 탭

AFS 서버 구성


AFS 서버 구성 마법사

Windows NT용 AFS 서버에는 AFS 서버 구성 마법사가 들어있어 Windows NT 기계에서 AFS 서버를 쉽게 구성하는 데 도움이 됩니다 .AFS 서버 구성 마법사는 AFS 서버를 기 존 AFS 셀에 있는 서버 또는 새로운 AFS 셀에 있는 첫번째 서버 로 구성하는 과정을 안내하는 일련의 대화 상자를 표시합니다.

AFS 서버 구성 마법사를 시작하려면, Windows NT 데스크탑에서 시작 단추를 선택하고 IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과 서버 프로그램 하위 그룹을 찾은 다음 구성 마법사를 선택하십시오. AFS 서버를 구성하려면, 각 대화 상자의 지시 를 따라 적절한 옵션을 선택하십시오.마지막 마법사 대화 상자에서 는 AFS 서버를 구성하기 위해 수행할 과정 목록을 표시합니다 .종료 단추를 눌러 Windows NT 기계에서 AFS 서버를 구성합니다.

주: 	AFS 서버 구성 마법사는 이미 구성된 AFS 서버에 새로 서비스를 추가 할 때 사용할 수 있습니다.그러나 AFS 서버에서 AFS 서비스를 정지 시키거나 사용 불가능으로 설정하려면 AFS 서버 구성 유틸리티를 사용 해야 합니다.

관련 정보:

AFS 서버 구성

기존 셀로 AFS 서버를 구성하려면

셀에 있는 첫번째 AFS 서버로 AFS 서버를 구성하려면

AFS 서버 구성 대화 상자에 액세스하려면


AFS 서버 구성 대화 상자에 액세스하려면

AFS 서버 구성 대화 상자 에 액세스하려면, Windows NT 제어판에 있는 AFS 서 버 구성 아이콘을 두 번 누르십시오 .(제어판을 열려면, Windows NT 바탕 화면에 있 는 시작  단추를 누르고 설정을 가리킨 다음 제어판을 선택하십시오.)

관련 정보:

AFS 서버 구성 대화 상자


AFS 서비스를 구성 및 시작하려면

1.	AFS 서버 구성 대화 상자에서 , 서비스탭을 선택합니다.

서비스 탭을 누르면 구성될 수 있는 서비스 가 나열되며, 이 AFS 서버에서 실행됩니다 .현재 구성된 각 서비스는 해당 선택 상자에서 선택된 상태로 표시됩니다 .각 서비스 선택 상자 아래에 나타나는 메시지는 서비스가 현 재 서버 상에서 실행되고 있는지를 표시합니다.

2.	AFS 서버에서 실행할 서비스를 선택합니다.

파일 서비스를 실행하려면, 파일 서비스 선택 상자를 선택하십시오.(파일 서비스는 파일 서버 기능을 제공하는 모든 AFS 서버 상에서 실행되어있어야 합니다.)

데이터베이스 서비스를 실행하려면, 데이터베이스 서비스 선택 상자를 선택하십시오.

백업 서비스를 실행하려면, 백업 서비스 선택 상자를 선택하십시오.

이 서버를 이 AFS 셀의 시스템 제어 서버로 만드는 데 필요 한 서비스를 실행시키려면, 시스템 제어 서 버 선택 상자를 선택하십시오.

이 서버를 시스템 제 어 클라이언트로 만드는 데 필요한 서비스를 실행하려면 , 시스템 제어 클라이언트 선택 상자를 선택하고 , 시스템 제어 서버 상자에 이 AFS 셀에 있 는 시스템 제어 서버의 호스트 이름을 입력하십시오.

3.	적용 단추를 누릅니다.

4.	AFS 서버 구성 대화 상자가 열리면, 선택된 서비스 를 구성하고 시작하기 위해, 관리 계정 이름 및 암호를 제공해야 합니다 .이름 상자에 관리 계정 이름 을 입력하고, 암호 상자에 계정 의 암호를 입력하십시오.

주: 	이 AFS 셀에 시스템 제어 기계가 있으면 , 시스템 제어 기계의 호스트 이름 을 요청에 따라 호스트 이름 상자에도 입력해야 합니다.

구성 단추를 누릅니다.

5.	선택된 서비스가 구성되어 시작됩니다.

관련 정보:

AFS 서비스를 정지 및 구성해제하려면

AFS 서버 기능

AFS 서비스

AFS 서버 구성 - 서비스 탭


셀에 있는 첫번째 AFS 서버로 AFS 서버를 구성하려면

1.	AFS 서버 구성 마법사를 시작하려면, Windows NT 데스크탑에서 시작 단추를 선택하고, IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹 및  서버 프로그램 하위 그룹을 찾은 다음 구성 마법사를 선택하십시오. AFS 서버 구성 마법사 환영 대화 상자가 나타납니다.

2.	다음 단추를 누릅니다 .AFS 서버 구성 마법사 셀과 서버 정보 대화 상자 가 나타납니다.

3.	이것이 새 AFS 셀 내의 첫번째 서버 가 됨 옵션을 선택합니다.

4.	셀 이름 상자에서, 새로운 AFS 셀 의 이름을 입력합니다.

다음 제한사항은 AFS 셀 이름으로 사용될 수 있는 인터넷 도메인 이 름 양식에 적용됩니다.

 	셀 이름은 AFS 전역 이름 공간에 있는 다른 것들과 AFS 셀을 구분하 기 위해 고유해야 합니다.

셀 이름에는 최대 64자가 포함될 수 있지만, 축약형 이름을 사용하 는 것이 좋습니다.

셀 이름에는 소문자, 숫자, 밑줄, 대시 및 점만이 포함되 어 다른 운영 체제 유형 간의 이동가능성 을 확실하게 합니다.

셀 이름에는 숫자나 문자가 포함될 수 있으며, 일반적 으로 숫자와 문자는 마침표로 구분됩니다.

셀 이름은 이것이 속하는 모임의 유형을 나타내는 접미어 로 끝나야 합니다.일부 표준 접미어는 비즈니스 및 기타 상 용 조직의 경우 .com, 대학과 같은 교육 기관 인 경우 .edu, 정부 기관인 경 우 .gov, 군사 기관인 경 우 .mil입니다.

5.	암호 상자에, 셀에 서 AFS 서버 계정의 암호로서 제공될 문자 스트링을 입력하십시오(afs).모든 AFS 서버는 이 계정으로서 AFS 토큰을 확보하고, 인증 서버의 티켓 부여 서비스(TGS) 모듈은 이 암호를 사용하여 상호 인증 중에 AFS 클라이언트가 서버에게 제공할 서버 티켓을 암호화합니다.

6.	암호 확인 상자에 이 셀에 대한 AFS 서버 계정의 초기 AFS 암호를 재입력하여 암호 선택사항을 확인합니다.

7.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 관리 정보 대화 상자가 나타납니다.

8.	이름 대화 상자에 이 셀에 대한 일반 AFS 관리 계정으로서 제공 할 사용자 이름 을 입력합니다 (일반적으로 , admin.)

일반 관리 계정을 사용한다는 것은 각 시스템 관리자에게 특권을 부여 할 필요가 없음을 의미합니다 .대신, 각 관리자는 이 일반 관리 계정의 이름과 암호를 알고 , 관리 특권이 필요한 타스크를 수행할 때 이 ID를 사용하 여 AFS에서 인증을 받습니다.

9.	암호 상자에 , AFS 관리 계정에 대한 암호로서 제공할 문자 스트링을 입력합니다.

10.	암호 확인 상자에 AFS 관리 계정에 대한 암호를 다시 입력하여 암호 선택사항 을 확인합니다.

11.	AFS 사용자 ID(UID)를 AFS 관리 계정에 지정합니다 .:

(권장사항) 다음으로 사용가능한 UID를 AFS 관 리 계정으로 자동 지정하려면, 다음으로 사용가능 한 AFS UID 사용 옵션을 선택합니다.

특정 UID를 AFS 관리 계정에 지정하려면 , 해당 AFS ID 사용 옵션 을 선택하고 입력 상자에 원하는 UID를 입력합니다.

주:	AFS UID가 기존의 UNIX UID와 일치하도록 만들어야 하 는 경우가 아니면, 특정 UID를 새로운 AFS 계정에 지정하지 않는 것 이 좋습니다.

12.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 파일 서비스 대화 상자가 나타납니다.

13.	AFS 파일 서버는 요청된 파일과 데이터를 서버 에서 AFS 클라이언트로 전달합니다.파일 서버는 데이터를 변경 할 때마다 파일 및 데이터를 저장합니다. 즉, 파일 및 디렉토리 의 복사, 이동, 작성 및 삭제 요청을 처리하며, 서버에 있 는 각 파일 및 디렉토리의 상태 정보를 추적합니다.

새로운 셀에서 첫번째 AFS 서버를 구성하고 있으므로 , 파일 서비스가 서버에서 자동으로 구성됩니다.

14.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 데이터베이스 서비스 대화 상자 가 나타납니다.

15.	모든 AFS 셀에는 하나 이상의 데이터베이스 서버 가 있어야 합니다. 각 데이터베이스 서버는 AFS 데이터베이스를 유지하는 데이터베이스 서버 프로세스를 실행합니다. 이 들 프로세스에는 인증 데이터베이스, 보호 데이터베이스, 볼륨 위치 데이터베이스 및 백업 데이터베이스(선택사항)가 포함됩니다.

새로운 셀에서 첫번째 AFS 서버를 구성하고 있으므로, 데이터 베이스 서비스가 서버에서 자동으로 구성됩니다.

16.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 백업 서버 대화 상자가 나타납니다.

17.	이 AFS 서버를 백업 서버로서 구성할지 여부를 지정합니다 .백업 서버는 백업 시스템 관련 정보를 저장할 백업 데이터베이스를 유지합니다 .백업 서버를 사용하면 AFS 시스템 관리자가 볼륨에서 테이프 로 AFS 파일공간에 있는 데이터를 백업할 수 있습니다 .그런 다음 데이터는 파일 시스템에서 유실된 경우라도 테이프에서 복원 될 수 있습니다 (예를 들면, 시스템 또는 디스크 장애로 인해 데이터를 유실한 경우).

이 AFS 서버를 백업 서버로서 구성하려면, 백업 서버 구성 옵션을 선택합니다 .(이 AFS 서버를 백업 서버로서 구성하지 않으려 는 경우, 백업 서버를 구성하지 않 음 옵션을 선택합니다.)

18.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 AFS 파티션 대화 상자가 나타납니다.

19.	모든 AFS 파일 서버에는 AFS 볼륨을 저장하기 위해 독점적 으로 지정된 파티션이 하나 이상 있어야 하며, 모든 AFS 볼륨은 AFS 파티션으로서 지정된 파티션상에 있어야 합니다 .Windows NT에서,  NTFS 볼륨만이 AFS 파티션으로 서 지정될 수 있습니다 .뿐만 아니라, AFS 파티션은 비어 있는(또는 Windows NT Recycler 만 포함되어 있는)  NTFS 볼륨에서만 작성될 수 있습니다.

새로운 셀에서 첫번째 AFS 서버를 구성하고 있으므로, 서버에서 AFS 파티션을 지정해야 합니다 .NTFS 볼륨 목록 에서 AFS 파티션으로서 지정하려는 파티션 을 선택합니다.AFS 파티션 이름 상자 에 파티션 이름의 마지막 문자를 입력합니다.

주:	AFS 서버에 최고 256개의 AFS 파티션이 있을 수 있습니다 .규약에 의해, 각 파티션은 /vicepx로 이름이 지정되며 , 여기서 x는 한 두 개의 알파벳 소문자입니다 .AFS 파티션은 /vicepa, /vicepb식으로 vicepz까지 명명될 수 있습니다 .추가 파티션은 /vicepaa에서 /vicepaz까지 명명될 수 있으며, 이런 식 으로 /vicepiv까지 지정될 수 있습니다.

파티션 이름의 마지막 문자로서 NTFS 볼륨 드라이브 이름을 사용하는 것이 좋습니다.

20.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 루트 AFS 볼륨 작성 대화 상자 가 나타납니다.

21.	루트 AFS 볼륨은 파일 시스템에 모든 AFS 셀을 포함하는 두개의 볼륨입니다 .이름은 다음과 같습니다.

 	root.afs, AFS 파일공간의 상위 (/afs) 레벨에 해당하는 볼륨의 경우

root.cell, 셀 이름에서 /afs 아래에 마운트되는 볼륨의 경우 (예: yourcompany.com  셀에 있는 /afs/yourcompany.com)

새로운 셀에서 첫번째 AFS 서버를 구성하고 있으므로, 셀의 루트 볼륨이 서버에서 작성되어 서버 구성 프로세스 동안 자동으로 작성되어야 합니다.

22.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 루트 AFS 볼륨 복제 대화 상자 가 나타납니다.

23.	AFS의 복제 기능을 이용할 수 있으려면 , AFS 루트 볼륨을 복제해야 합니다.복제 프로세스는 하나 이상의 읽기 전용 AFS 볼 륨 사본을 작성하고 이들 사본을 하나 이상의 다른 사이트( AFS 파티션 및 서버)로 분배하는 프로세스입니다 .복제는 AFS 볼륨의 내용을 하나 이상의 AFS 파일 서버에서 액세스 할 수 있도록 작성하므로 시스템 효율성을 높이고 데이터 가용성 을 향상시킵니다.

새로운 셀에서 첫번째 AFS 서버를 구성하고 있으므로, 셀의 루트 볼륨은 서버에서 복제 되어야 하며, 서버 구성 프로세스 동안 자동으로 복제됩니다 .

24.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 시스템 제어 서비스 대화 상자 가 나타납니다.

25.	이 AFS 서버를 AFS 셀에 대한 시스템 제 어 서버로서 구성할 것인지 지정합니다 .시스템 제어 서버는 새로운 버전의 AFS 서버 구성 정보를 모든 AFS 파 일 서버로 분배합니다. 일반적으로 AFS 셀의 첫번째 서버를 시스템 제어 서버로 서 지정하는 것이 좋습니다.

주:	시스템 제어 서버 역할은 나중에 원하면 다른 서버로 지정될 수 있습니다 .그러나 셀에 있는 AFS 서버 수에 따라, 역할을 다른 시스템으로 지정하는 프로세스 시간이 매우 많이 소요될 수도 있습니다 .

이 AFS 서버를 AFS 셀에 대한 시스템 제어 서버로서 구성하려면 , 시스템 제어 서버로 구성 옵션을 선택합니다 .(이 AFS 서버를 AFS 셀 에 대한 시스템 제어 서버로서 구성하지 않으려면, 시스템 제어 서버로 구성하지 않음 옵션을 선택합니다.)

26.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 시스템 제어 서비스 대화 상자 가 나타납니다.

27.	이 AFS 서버를 구성하기 위해 수행할 단계 목록이 표시되므로 , 실제 구성 프로세스를 시작하기 단계를 검토할 수 있습니다 .(이전 단계로 리턴하여 선택사항을 검토 또는 수정하려면 , 뒤로 단추를 누르십시오.)

이 기계에서 AFS 서버 구성을 시작하려면 구성 단추를 누르십시오.

AFS 서버는 스펙에 따라 구성됩니다 .대화 상자 하단에 있는 진행사항은 진행 중인 단계를 나타냅니다 .구성이 완료되면, 구성됨을 알리는 메시지 가 나타납니다.

관련 정보:

AFS 서버 구성 마법사

기존 셀로 AFS 서버를 구성하려면


기존 셀로 AFS 서버를 구성하려면

1.	AFS 서버 구성 마법사를 시작하려면, Windows NT 데스크탑에서 시작 단추를 선택하고 IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과  서버 프로그램 하위 그룹을 찾은 다음 구성 마법사를 선택하십시오. AFS 서버 구성 마법사 환영 대화 상자가 나타납니다.

2.	다음 단추를 누릅니다 .AFS 서버 구성 마법사 셀과 서버 정보 대화 상자 가 나타납니다.

3.	이 호스트를 기존 AFS 셀 내의 서버로 만듦 옵션을 선택합니다.

4.	셀 이름 필드에서, AFS 서버로 추가하려 는 AFS 셀 이름을 입력합니다.

5.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 관리 정보 대화 상자가 나타납니다.

6.	이름 대화 상자에, AFS 관리 계정의  사용자 이름 ( 예: admin) 또는 관리 특권을 가 진 AFS 사용자 계정을 입력합니다.

7.	암호 상자에 , AFS 관리 계정 에 대한 암호나 이름 상자에 입력했던 관리 특권을 가진 AFS 사용자 계정의 암호를 입력합니다.

8.	AFS 서버 상자에, 이 AFS 셀에서 실행 중인 AFS 서버 의 호스트 이름을 입력합니다 .AFS 구성 정보는 이 새로운 AFS 서버를 구성하는 데 사용되도록 서버에서 검색됩니다.

9.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 파일 서비스 대화 상자가 나타납니다.

10.	이 AFS 서버를 파일 서버로서 구성할지 여부를 지정합니다 .AFS 파일 서버는 요청된 파일 및 데이터를 서버에 서 AFS 클라이언트로 전달하고, 변경될 때마다 파일 및 데이터를 저장하며, 파일 및 디렉토리의 복사, 이동, 작성 및 삭제 요청을 처리하며, 서버에 있는 각 파일 및 디렉토리의 상태 정보를 추적합니다.

이 AFS 서버를 파일 서버로서 구성하려면 , 파일 서버로 구성 옵션을 선택합니다. (이 AFS 서버를 파일 서버로서 구성하지 않으려는 경우, 파일 서버로 구성하지 않음 옵션을 선택합니다.)

11.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 데이터베이스 서비스 대화 상자 가 나타납니다.

12.	이 AFS 서버를 데이터베이스 서버로 구성할 것 인지 여부를 지정합니다 .모든 AFS 셀에는 적어도 하나 의 데이터베이스 서버가 들어 있어야 합니다. 각 데이터베이스 서버는 AFS 데이터베이스를 유지하는 데이터베이스 서버 프로세스를 실행합니다. 이 들 프로세스에는 인증 데이터베이스, 보호 데이터베이스, 볼륨 위치 데이터베이스 및 백업 데이터베이스(선택사항)가 포함됩니다.

이 AFS 서버를 데이터베이스 서버로서 구성하려면 , 데이터베이스 서버로 구성옵션 을 선택합니다.서버를 추가하는 AFS 셀에 시스템 제어 서버가 있는 경우, 시스 템 제어 서버 상자에 호스트 이름을 입력합니다.AFS 구성 정보 (예 : 각 AFS 서버 및 클라이언트에 있는 CellServDB 파일에서 유지되는 AFS 데이터베이스 서버 목록)는 이 서버 가 갱신합니다.(이 AFS 서버를 데이터 베이스 서버로서 구성하지 않으려면, 데이터베이스 서버로 구성하지 않음 옵션을 선택합니다.)

13.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 백업 서버 대화 상자가 나타납니다.

14.	이 AFS 서버를 백업 서버로서 구성할지 여부를 지정합니다 .백업 서버는 백업 시스템 관련 정보를 저장할 백업 데이터베이스를 유지합니다 .백업 서버를 사용하면 AFS 시스템 관리자가 볼륨에서 테이프 로 AFS 파일공간에 있는 데이터를 백업할 수 있습니다 .그런 다음 데이터는 파일 시스템에서 유실된 경우라도 테이프에서 복원 될 수 있습니다 (예를 들면, 시스템 또는 디스크 장애로 인해 데이터를 유실한 경우).

주:	백업 서버는 데이터베이스 서버로서 구성된 기계에서만 구성될 수 있습니다 .또한, 백업 서버가 셀에 있는 데이터베이스 서버에서 구성되면 셀에 있 는 모든 데이터베이스 서버에서 구성되어야 합니다.

이 AFS 서버를 백업 서버로서 구성하려면, 백업 서버 구성 옵션을 선택합니다 .(이 AFS 서버를 백업 서버로서 구성하지 않으려 는 경우, 백업 서버를 구성하지 않 음 옵션을 선택합니다.)

15.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 AFS 파티션 대화 상자가 나타납니다.

16.	이 AFS 서버를 파일 서버로서 구성하는 경우, AFS 파티션으로서 지정 할 NTFS 볼륨을 지정 할 수 있습니다 .모든 AFS 파일 서버에는 AFS 볼륨을 저장하기 위 해 독점적으로 지정된 파티션이 하나 이상 있어야 하며, 모든 AFS 볼륨은 AFS 파티션으로 지정된 파티션 상에 있어야 합니다 .Windows NT 기계에서 NTFS 볼륨 만이 AFS 파티션으로서 지정될 수 있습니다 .뿐만 아니라, AFS 파티션은 비어 있는(또는 Windows NT Recycler 만 포함되어 있는)  NTFS 볼륨에서만 작성될 수 있습니다.

AFS 파티션으로서 볼륨을 지정하려면, 파티션 작 성 옵션을 선택합니다 .NTFS 볼륨 목록에 서 AFS 파티션으로서 지정하려는 파티션 을 선택합니다 .AFS 파티션 이름 상자 에 파티션 이름의 마지막 문자를 입력합니다.

주:	AFS 서버에 최고 256개의 AFS 파티션이 있 을 수 있습니다. 규약에 의해, 각 파티션은 /vicepx로 이름이 지정되며 , 여기서 x는 한 두 개의 알파벳 소문자입니다 .AFS 파티션은 /vicepa, /vicepb식으로 vicepz까지 명명될 수 있습니다 .추가 파티션은 /vicepaa에서 /vicepaz까지 명명될 수 있으며, 이런 식 으로 /vicepiv까지 지정될 수 있습니다.

파티션 이름의 마지막 부분으 로 NTFS 볼륨 드라이브 이름을 사용하는 것 이 좋습니다 .

(AFS 파티션으로서 볼륨을 지정하지 않으려면, 파티션을 작성하지 않음 옵션을 선택합니다.)

17.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 루트 AFS 볼륨 작성 대화 상자 가 나타납니다.

18.	루트 AFS 볼륨은 파일 시스템에 모든 AFS 셀을 포함하는 두개의 볼륨입니다 .이름은 다음과 같습니다.

root.afs, AFS 파일공간의 상위 (/afs) 레벨에 해당하는 볼륨의 경우

root.cell, 셀 이름에서 /afs 아래에 마운트되는 볼륨의 경우 (예: yourcompany.com  셀에 있는 /afs/yourcompany.com)

이 AFS 서버를 기존의 AFS 셀에 추가하고 있으 므로 루트 AFS 볼륨이 이미 셀에 존재할 가능성이 높고 , AFS 서버 구성 마법사는 사용자가 루트 볼륨 을 작성할 필요가 없음을 나타냅니다.

주:	어떤 이유로 루트 AFS 볼륨이 아직 이 AFS 셀에 존재하지 않으면 , 루트 볼륨 작성 옵션을 선택하여 이 AFS 서버에 루트 볼륨 을 작성할 수 있습니다 .이 AFS 서버에서 루트 볼륨 을 작성하지 않으려면, 루트 볼륨을 작성하지 않음  옵션 을 선택합니다.

19.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 루트 AFS 볼륨 복제 대화 상자 가 나타납니다.

20.	AFS의 복제 기능을 이용할 수 있으려면 , AFS 루트 볼륨을 복제해야 합니다 .복제 프로세스는 하나 이상의 읽기 전용 AFS 볼 륨 사본을 작성하고, 이들 사본을 하나 이상의 다 른 사이트(AFS 파티션 및 서버)로 분배하는 프로세스입니다 .복제를 통해 시스템 능률이 증가되고 데이터 가용성이 향상됩니다.

이 AFS 서버를 기존의 AFS 셀에 추가하고 있으므 로 루트 AFS 볼륨이 이미 복제되었을 것이고 , AFS 서버 구성 마법사는 루트 AFS 볼륨 을 복제할 필요가 없음을 나타냅니다.

주:	어떤 이유로 루트 AFS 볼륨이 아직 이 AFS 셀에 복제되지 않은 경우, 루트 볼륨 복제  옵션을 선택하여 이 AFS 서버 에 AFS 셀의 루트 볼륨을 복제할 수 있습니다. 이 AFS 서버에서 셀의 루트 볼륨 을 복제하지 않으려면, 루트 볼륨 을 복제하지 않음 옵션을 선택합니다.

21.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 시스템 제어 서비스 대화 상자 가 나타납니다.

22.	이 AFS 서버를 시스템 제어 서버, 시스템 제어 클라이 언트 또는 어느 것으로도 사용하지 않도록 구성할지 여부를 지정합니다 .시스템 제어 서버는 새로운 버전의 AFS 서버 구성 정보를 모든 AFS 파 일 서버로 분배합니다. 시스템 제어 클라이언트 는 시스템 제어 기계로부터 공통된 AFS 구 성 파일을 얻습니다.

이 AFS 서버를 AFS 셀에 대한 시스템 제어 서버로서 구성하려면 , 시스템 제어 서버로 구성 옵션을 선택합니다 .이 AFS 서버를 시스템 제어 클라이언트로 서 구성하려면, 시스템 제어 클라이언트로 구성 옵션을 선택하고 이 AFS 셀에 시스템 제어 서버 의 호스트 이름을 입력합니다. 이 AFS 서버는 지정된 서버로부터 새로운 버전의 AFS 서버 구성 정보를 얻습니다.(이 AFS 서버를 AFS 셀 에 대한 시스템 제어 서버 또는 시스템 제어 클라이언트로서 구성하 지 않으려면, 시스템 제어 클라이언트 또 는 서버로 구성하지 않음 옵션을 선택합니다.)

23.	다음  단추를 선택합니다 .AFS 서버 구성 마법사 시스템 제어 서비스 대화 상자 가 나타납니다.

24.	이 AFS 서버를 구성하기 위해 수행할 단계 목록이 표시되므로 , 실제 구성 프로세스를 시작하기 단계를 검토할 수 있습니다 .(이전 단계로 리턴하여 선택사항을 검토 또는 수정하려면 , 뒤로 단추를 누르십시오.)

이 기계에서 AFS 서버 구성을 시작하려면 구성 단추를 누르십시오.

AFS 서버는 스펙에 따라 구성됩니다 .대화 상자 하단에 있는 진행사항은 진행 중인 단계를 나타냅니다 .구성이 완료되면, 구성됨을 알리는 메시지 가 나타납니다.


AFS 파티션을 작성하려면

1.	AFS 서버 구성 대화 상자에서 , 파티션 탭을 선택합니다.

2.	작성 단추를 누릅니다.

AFS 파티션 작성 대화 상자가 열리며 , 현재 Windows NT 기계에 있는 볼륨을 나열하고 , AFS 파티션으로서 지정될 수 있는 볼륨 을 나타냅니다.

주: 	NTFS가 아닌 볼륨은 AFS 파티션으로 지정될 수 없습니다 .또한, Windows Recycler 이외의 데이터가 들어 있 는 NTFS 볼륨은 AFS 파티션으로 서 지정될 수 없습니다.

3.	볼륨 목록에서, AFS 파티션으로서 지정할 비어 있는 NTFS 볼륨을 선택합니다.

4.	AFS 파티션 이름 상자 에 파티션 이름의 마지막 부분 을 입력합니다.

주:	AFS 서버에 최고 256개의 AFS 파티션이 있 을 수 있습니다. 규약에 의해, 각 파티션은 /vicepx로 이름이 지정되며 , 여기서 x는 한 두 개의 알파벳 소문자입니다 .AFS 파티션은 /vicepa, /vicepb식으로 vicepz까지 명명될 수 있습니다 .추가 파티션은 /vicepaa에서 /vicepaz까지 명명될 수 있으며, 이런 식 으로 /vicepiv까지 지정될 수 있습니다.

파티션 이름의 마지막 부분으 로 NTFS 볼륨 드라이브 이름을 사용하는 것 이 좋습니다 .새로운 파티션 이름은 서버에 있는 다 른 파티션 이름과 달라야 합니다.

5.	작성 단추를 누릅니다.

새로운 파티션이 작성됨을 알리는 메시지 상자가 나타납니다 .메시지 상자를 닫으려면 확인을 선택하십시오.

6.	닫기 단추를 눌러 AFS 파티션 작 성 대화 상자를 닫은 다음, AFS 서버 구 성 대화 상자의 파티션  탭으 로 리턴합니다.

주: 	새로운 파티션을 AFS 파일공간으로 반출하려면, 서버에서 파일 서비스를 정지시 킨 다음 다시 시작해야 합니다 .일단 파티션이 AFS 파일공간으로 반출되면, AFS 클라이언트는 파티션에 저장 된 데이터에 액세스할 수 있습니다.

관련 정보:

AFS 파티션 작성 대화 상자

 AFS 파티션 설정

AFS 파티션 관리

AFS 서비스를 정지 및 구성해제하려면

AFS 서비스를 구성 및 시작하려면


AFS 파티션을 제거하려면

주: 	AFS 파티션을 제거하기 전에 AFS 파일 서비스를 정지시켜야 합니다 .AFS 서비스를 정지 및 구성해제하려면을 참조하십시오.

1.	AFS 서버 구성 대화 상자에서 , 파티션 탭을 선택합니다.

2.	AFS 파티션 목록에서, AFS 파일공간에서 제거하려 는 파티션을 선택합니다.

3.	제거 단추를 선택합니다.

파티션을 삭제할 것인지 확인하는 메시지 가 나타납니다.

5.	예 단추를 누르십시오.

파티션이 제거되고, AFS 파일공간에서 더 이 상 액세스할 수 없게 됩니다.

주: 	AFS 파티션을 제거한 후에 AFS 파일 서비스 를 다시 시작해야 합니다. AFS 서비스를 구성 및 시작하려면을 참조하십시오.

관련 정보:

AFS 파티션 제거


AFS 파티션을 복원하려면

주: 	파티션이나 전체 파일 서버에서 볼륨을 복원하면 서비 스 간섭이 발생할 수 있습니다. 파일 서비스는 복원 작업 중에 종료되어야 하기 때문입니다.

1.	AFS 서버 구성 대화 상자에서 , 파티션 탭을 선택합니다.

2.	특정 파티션을 복원하려면, AFS 파티션 목록에 서 복원하려는 파티션을 선택하십시오. (복원할 파티션을 선택하지 않으면 구조 프로그램은 파일 서버의 모든 파티션 을 복원합니다.)

3.	복원 단추를 누릅니다. 복원 대화 상자가 열립니다.

4.	복원할 파티션을 선택했으면, 복원할 볼륨 을 선택하십시오.

파일 서버에 있는 모든 파티션의 모 든 볼륨에 대해 복원을 시도하려면 , 해당 파일 서버에 있는 모든 파티션 복원 옵션을 선택합니다.

선택한 파티션에서 모든 볼륨을 복원하려 면 선택된 파티션의 모든 볼륨 복원 옵션 을 선택하십시오.

선택된 파티션에서 특정 AFS 볼륨만 복원하려면 , 선택된 파티션에서 특정 볼륨 복원 옵션 을 선택하고 볼륨 이름 상자에 복원할 볼 륨 이름을 입력하십시오.

5.	복원 프로세스에 대해 고급 옵션을 지정하려면 고급 단추를 누르십시오 .

병렬 복원 조작 확인란 을 선택하여 동시에 복원할 AFS 파티션 수 를 지정하고, 실행할 복원 프로세스 수 를 프로세스 수 상자에 입력하십시오 .1 - 32 범위의 정수값을 지정할 수 있습니다 .(기본적으로 최대 4개의 복원 프로세스가 4 이상의 파티션을 복원하기 위해 병렬로 실행됩니다.)

기본적으로 복원 프로세스 결과 로그 파일은 AFS 서버 설치 디렉토리 \usr\afs\logs\SalvageLog 에 작성됩니다 .복원 프로세스 결과의 로그 파일을 다른 곳 에 저장하려면, 사용 할 전체 경로 이름 을 결과 로그의 파일명 상자에 입력하십시오 (예 : C:\temp\SalvageLog).

구조 프로그램 프로세스가 작성한 임시 (.tmp) 파일이 저장 될 디렉토리 위치를 지정하려면 , 임시 파일 경로 상자에 사용할 디렉토리의 경 로 이름을 입력하십시오 .이 옵션은 복원되는 파티션에 복원 조작으로 작성된 임시 파일을 수용하기에 공간이 부족할 때 사용될 수 있습니다.

6.	확인 을 눌러 복원 프로세스를 시작합니다.

가능하면 오류 및 파티션 불일치가 복원됩니다.

주:	모든 AFS 파티션을 복원할 수 있는 것은 아닙니다 .파티션 구조가 심하게 손상된 경우 또는 파티션이 있 는 물리적 디스크가 손상된 경우, 불일치 를 항상 복구할 수 있는 것은 아닙니다 .이런 경우, 백업에서 데이터를 복구해야 합니다 .AFS를 포함한 모든 파일 시스템에서 데이터 를 자주 백업해야 합니다.

관련 정보:

AFS 파티션 복원

복원 대화 상자

AFS 서비스를 정지 및 구성해제하려면


AFS 서버 구성 마법사를 시작하려면

Windows NT 데스크탑에서 시작 단추를 선택하고 IBM AFS (또는 IBM WebSphere) 프로그램 그룹과  서버 프로그램 하위 그룹을 찾은 다음 구성 마법사를 선택하십시오.

관련 정보:

AFS 서버 구성 마법사


AFS 서비스를 정지 및 구성해제하려면

1.	AFS 서버 구성 대화 상자에서 , 서비스탭을 선택합니다.

2.	서비스 목록에서, 정지하려는 서비스에 해당하는 선택 상자를 지우 고 AFS 서버를 사용불능으로 설정합니다.

3.	적용 단추를 선택합니다.

4.	AFS 서버 구성 대화 상자가 열리면, 선택된 서비스 를 정지하고 구성해제하기 위해, 관리 계정 이 름 및 암호를 제공해야 합니다. 이름  상자에 관리 계정 이름 을 입력하고, 암호 상자에 계정 의 암호를 입력하십시오.

주:	이 AFS 셀에 시스템 제어 기계가 있으면 , 시스템 제어 기계의 호스트 이름도 요청에 따 라 호스트 이름 상자에 입력 해야 합니다.

5.	구성 단추를 누릅니다.

선택된 서비스는 AFS 서버에서 정지되고 구성해제됩니다.

관련 정보:

 AFS 서비스를 구성 및 시작하려면

AFS 서버 기능

AFS 서비스

AFS 서버 구성 - 서비스 탭


서버 갱신
갱신 서비스

갱신 서비스는 새로운 버전의 AFS 서 버 구성 정보를 모든 AFS 서버로 분배합니다 .모든 서버가 같은 소프트웨어를 수행하면 안정된 시스템 성능 을 유지할 수 없습니다 .(시스템 제어 서버는 갱신 서비스의 특정 구성이고, 시스템 제어 클라이언트 는 갱신 클라이언트의 특정 구성입니다.)


VL 서비스
볼륨 위치(VL) 서비스

볼륨 위치(VL) 서비스는 AFS 파일 서버에서 볼륨의 위치 를 추적하는 볼륨 위치 데이터베이스(VLDB)를 유지관리합니다.


볼륨 위치 데이터베이스

AFS 셀에 있는 모든 볼륨에 대한 정보가 기록되는 AFS 데이터베이스 .볼륨 위치 데이터베이스(VLDB)는 각 AFS 볼륨의 위치를 추적하고 , 볼륨 복제본(볼륨의 읽기 전용 버전) 및 클론(볼륨의 백 업 버전)에 대한 정보를 저장합니다.


볼륨 이름

선택된 파티션의 특정 볼륨 복원 옵션을 선택한 경우 복원할 볼륨 이름을 입력하십시오.