Copyright: 版权所有(C) IBM 公司，2000


“AFS 控制中心特性”对话框
AFS 控制中心特性对话框

“AFS 控制中心特性”对话框使您能够设置 AFS 单元，该单元是由 AFS 控制中心管理的缺省单元。

  缺省单元

AFS 控制中心特性对话框使您能够修改机器的单元数据库。单元数据库是一个所有已注册的 AFS 单元的列表。在能够联系一个单元前，控制中心必须注册该单元。单元数据库位于缺省 Windows 目录的 afsdcell.ini文件中。

AFS 单元字段显示所有已注册 AFS 单元。

AFS 单元字段为向单元数据库中添加新单元、修改当前单元数据库中的单元信息和从单元数据库中删除单元提供选项。

  添加

  更改

  除去

相关主题：

缺省单元

单元数据库


“AFS 控制中心特性”对话框：“添加”按钮
添加

将单元添加到单元数据库。您必须指定完整的单元名称；不接受单元名称的缩写。

请参阅将单元添加到单元数据库。


“AFS 控制中心特性”对话框：“更改”按钮
更改

使您能够编辑所选单元的相关信息。

请参阅更改单元信息。


“AFS 控制中心特性”对话框：缺省单元
缺省单元

设置由 AFS 控制中心所管理的缺省单元。


“AFS 控制中心特性”对话框：“除去”按钮
除去

从单元数据库中除去所选的单元。当您选择除去按钮时，AFS 控制中心显示一条消息，要求验证您确实要删除所选的单元。确认此操作后，您就不能再联系该单元了。

请参阅从单元数据库中除去单元。


“添加服务器”对话框
添加服务器对话框

对于每个单元，您必须指定一个或多个数据库服务器。

  服务器名

  服务器地址

相关主题：

将服务器信息添加到单元


“添加服务器”对话框：服务器地址
服务器地址

使您能够为数据库服务器提供一个特定的 IP 地址或指示 AFS 自动查找地址。


“添加服务器”对话框：服务器名
服务器名

指定您要向服务器列表中添加数据库服务器的名称。


将单元添加到单元数据库

AFS 控制中心包含一个带有所有已注册 AFS 单元列表的文件。该单元数据库位于缺省 Windows 目录的 afsdcell.ini 文件中。在您能够联系某个单元前，AFS 控制中心必须注册该单元。

将单元添加到单元数据库：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS 控制中心图标。

出现 AFS 控制中心特性对话框。

3.	选择添加。

出现新建单元对话框。

4.	在 AFS 单元框中，输入新的 AFS 单元名。

5.	在描述 框中，输入标识新单元的描述。

6.	对于每个新单元，您必须指定一个或多个数据库服务器。选择添加按钮添加服务器信息。

出现添加服务器对话框。

7.	在服务器名框中，输入新单元中的数据库服务器名。

8.	选择使用特定地址并输入服务器的 IP 地址，或选择自动查找地址使 Windows 查找该地址。

9.	单击确定。

在“新建单元”对话框中的服务器列表中出现该服务器的名称和地址。

对于带有多个数据库服务器的单元请重复步骤 6-9 。

10.	在“AFS 控制中心特性”对话框上单击确定，将单元添加到已注册 AFS 单元列表中。

相关主题：

更改单元信息

从单元数据库中除去单元


将服务器添加到单元
将服务器信息添加到单元

对于单元数据库中列出的每个单元，AFS控制中心必须注意该单元中至少有一个数据库服务器。通常，一个单元中有多个数据库服务器。

当您将新单元添加到单元数据库时，您必须指定一个或多个数据库服务器。请参阅将新单元添加到单元数据库以获得更多信息。

您能够将服务器信息添加到单元数据库中已注册的单元中。

将服务器信息添加到现有的单元：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS 控制中心图标。

出现 AFS 控制中心特性对话框。

3.	双击您要添加服务器条目的单元。

出现单元特性对话框。

4.	选择添加。

出现添加服务器对话框。

5.	在服务器名框中，输入您要添加到指定单元中的数据库服务器名。

6.	选择使用特定地址并输入 IP 地址，或选择自动查找地址， 使 Windows 查找地址。

7.	单击确定。

在“单元特性”对话框中的服务器列表中，出现该服务器的名称和地址。

8.	单击确定关闭“单元特性”对话框。

相关主题：

从单元中除去服务器信息

更改服务器信息

更改单元信息


单元

一个使用 AFS 的独立管理站点，由一组 AFS 服务器和 AFS 客户机组成。


单元数据库

是一个带有所有已注册 AFS 单元列表和每个单元的数据库服务器的名称、IP地址的文件。该单元数据库位于 缺省 Windows目录的 afsdcell.ini文件中。

注意：	AFS 控制中心必须注册一个单元后，您才能够在该单元中执行操作。


单元数据库概述
单元数据库

AFS 控制中心维护带有 AFS 单元列表和每个单元内的数据库服务器的名称及 IP 地址的文件。这就是 AFS 控制中心的单元数据库。该单元数据库位于缺省 Windows 目录的 afsdcell.ini  文件中。

单元信息不正确或缺少将导致控制中心无法在单元内执行操作。

注意：	在单元的服务器信息更改时及时更新单元信息非常重要。

您可将单元添加到您的 AFS 控制中心的单元数据库中、修改单元信息和从单元数据库中除去单元。使用 AFS 控制中心特性对话框执行这些操作。

相关主题：

将单元添加到单元数据库

更改单元信息

从单元数据库中除去单元


“单元特性”对话框

当您从 AFS 控制中心选择更改按钮时，出现该对话框。它包含了关于指定单元的信息，并使您能够在单元数据库中修改该指定单元。

使用“单元特性”对话框，您能够更改有关已注册 AFS 单元的信息。

  AFS 单元

  描述

  服务器

单元特性对话框使您能够将数据库服务器信息添加到单元、修改单元的数据库信息和从单元中除去数据库服务器信息。

  添加

  更改

  除去

相关主题：

更改单元信息


“单元特性”对话框：AFS 单元
AFS 单元

指定在单元数据库中注册的单元名。


“单元特性”对话框：“添加”按钮
添加

显示“添加服务器”对话框，使您能向所选的单元添加服务器名和 IP 地址。

请参阅向单元添加服务器信息以获得更多信息。


“单元特性”对话框：“更改”按钮
更改

显示“编辑服务器”对话框，使您能够修改服务器列表中所选的数据库服务器的名称和 IP 地址。

请参阅更改服务器信息。


“单元特性”对话框：描述
描述

标识该单元的简短描述。


“单元特性”对话框：“除去”按钮
除去

从服务器列表中除去有关所选数据库服务器的信息。

请参阅从单元中除去服务器信息.


“单元特性”对话框：服务器
服务器

显示指定单元的数据库服务器的名称和 IP 地址。


更改单元信息

您可以修改已在单元数据库中注册的单元的信息。可以更改单元名称、标识单元的描述和单元的服务器信息。

要更改单元信息：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS 控制中心图标。

出现 AFS 控制中心特性对话框。

3.	选择您要修改的单元，然后选择更改。

出现单元特性对话框，显示关于该单元的信息。

4.	如果需要，可在 AFS 单元框中修改单元名。

5.	如果需要，可在描述框中修改单元的描述。

6.	选择添加向单元添加服务器条目。请参阅将信息添加到服务器。

选择更改以更改服务器信息。请参阅更改服务器信息。

选择除去从该单元中删除服务器条目。请参阅从单元中除去服务器信息.

7.	单击确定。

注意：	单元信息不正确或缺少将使您无法在单元内执行操作。因此，更新单元信息是十分重要的。

相关信息：

将单元添加到单元数据库

从单元数据库中除去单元


更改服务器信息

AFS 控制中心包括一个文件，该文件具有所有已注册 AFS 单元列表、每个单元内的数据库服务器的名称和 IP 地址。该单元数据库位于缺省 Windows 目录的 afsdcell.ini 文件。

每当单元的数据库服务器更改时，您必须更新单元数据库中的单元信息。

要更改单元服务器的信息:

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS 控制中心图标。

出现 AFS 控制中心特性对话框。

3.	选择您要更改其服务器信息的单元，然后选择更改。

出现单元特性对话框。

4.	选择您要更改其信息的服务器，然后选择更改。

出现编辑服务器对话框。

5.	如果需要，请在服务器名框中，输入数据库服务器的新名称。

6.	如果需要，在服务器地址框中，输入数据库的新的 IP 地址。

7.	单击确定。

在”单元特性”对话框中的服务器列表中出现服务器的已修改的信息。

8.	单击确定向单元添加已修改的服务器信息。

相关主题：

更改单元信息

从单元中除去服务器信息


目录

AFS 控制中心配置

缺省单元

设置一个可管理的缺省 AFS 单元

单元数据库

概述

添加单元

更改单元信息

除去单元


“编辑服务器”对话框
编辑服务器对话框

AFS 控制中心必须能够连接到单元的数据库服务器。单元信息不正确或缺少将使您无法在单元内执行操作。

您能够修改已在 单元数据库中注册的且与该单元关联的服务器信息。

注意：	在单元的服务器信息更改时及时更新单元信息非常重要。

  服务器名

  服务器地址

相关主题：

更改服务器信息


“编辑服务器”对话框：服务器地址
服务器地址

显示您正在编辑的服务器的特定 IP 地址或表明 Windows 正在自动提供指定服务器的 IP 地址。


“编辑服务器”对话框：服务器名
服务器名

显示您正编辑的服务器名。


“新建单元”对话框
新建单元对话框

当您从 AFS 控制中心特性对话框中选择添加按钮时，出现该对话框。它使您能够向单元数据库中添加新单元，并且告诉 AFS 如何联系这些单元。单元中的信息必须在该单元数据库中时，机器的用户才能执行单元中的操作。

使用“新建单元”对话框，您能输入信息以指示 AFS 控制中心如何联系新单元。

  AFS 单元

  描述

  服务器

新建单元对话框使您能够向单元添加数据库服务器信息、修改单元的服务器信息和从单元中除去服务器信息。

  添加

  更改

  除去

相关主题：

将单元添加到单元数据库


从单元数据库中除去单元

您能够删除机器上已在单元数据库中注册过的单元。一旦单元从单元数据库中除去，您将无法再联系该单元。

要删除单元：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS 控制中心图标。

出现 AFS 控制中心特性对话框。

3.	选择您要删除的单元，然后选择除去。

4.	出现一条消息，要求验证您要删除所选的单元。确认此操作后，您就无法再联系到该指定的单元了。单击确定删除该单元。

5.	单击确定关闭 “AFS 控制中心特性”对话框。

相关信息：

添加新单元

更改单元信息


从单元中除去服务器
从单元中除去服务器信息

您能从已在单元数据库中注册过的单元中删除服务器条目。

注意：	对于在单元数据库中的列出的每个单元，AFS 控制中心必须注意在该单元中至少有一个数据库服务器。

从单元中除去服务器信息：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS 控制中心图标。

出现 AFS 控制中心特性对话框。

3.	选择您要除去服务器条目的单元，然后选择更改。

出现单元特性对话框。

4.	从服务器列表中，选择您要除去的服务器条目，然后选择除去。

5.	单击确定。

相关主题：

更改单元信息

将服务器信息添加到单元


设置一个可管理的缺省 AFS 单元

您必须声明一个  AFS 单元，作为被 AFS 控制中心管理的缺省单元。

要声明一个缺省 AFS 单元：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS 控制中心图标。

出现 AFS 控制中心特性对话框。

3.	在缺省单元框中，输入在缺省情况下管理的单元全名。

4.	单击确定。

注意：	您指定的缺省单元必须在 AFS 控制中心的单元数据库中注册。

相关主题：

单元数据库