Copyright: （C)IBM 公司，1999
Citation: AFS-3.6-ALH-031500


AFS
AFS�

AFS 是一个通过单个、共享的文件空间提供一致文件存取的企业文件系统。

文件存储（分布）在计算机网络的不同服务器上，但可以从任何服务器上进行存取。


AFS 存取许可权

AFS 存取许可权适用于放置 ACL 目录以及目录包含的子目录和文件。请参阅目录级存取控制以获得更多信息。

注意：	每个许可权有一个单字符缩写（出现在完整名称前，每个许可权的定义如下）。

l	查找

用户可以查看目录中的 子目录和文件的名称，显示目录内容的详细信息，检查目录的 ACL，并存取目录的子目录（除非该子目录被 ACL 子目录限定）。注意，用户必须首先拥有父目录的查找许可权，不然无法查看子目录的内容。

注意：	如果否认了用户的查找许可权，即否认所有其它许可权。

r	读取

用户可以在目录中读取文件的内容。

i	插入

用户可以新建新的子目录并通过创建新文件或复制现有的文件将 文件添加到目录中。

d	删除

用户可以从目录中除去文件和子目录。

w	写入

用户可以修改目录中的文件内容。

k	锁定

用户可以运行将目录中的文件设置建议锁定 的程序。

a	管理

用户可以更改目录的ACL。用户拥有其主目录和子目录的管理许可权。

相关主题：

其它不定许可权

存取控制表概述

目录级存取控制

设置存取控制表


“AFS 单元”标签 - “添加”按钮
添加

将一个单元添加到您机器的单元数据库中。您必须指定完整单元名称。系统不接受缩写的单元名。

请参阅将单元添加到单元数据库。


“AFS 单元”标签 -“更改”按钮
更改

允许您编辑所选单元的相关信息。

请参阅更改单元信息。


“AFS 单元”标签 - “除去”按钮
除去

将所选单元从单元数据库中除去。当您选择除去按钮时，AFS Light 显示一条消息：询问您是否要删除所选的单元。确认此操作后，您将无法对该单元进行操作。

请参阅除去单元。


AFS文件存储概念

单元和站点

单元是AFS 中的管理域。每个单元独立管理。单元管理员决定如何配置客户机以及文件服务器有多少存储空间可供每个用户使用。

一个单元域可以由一个公司、部门或任何特定的用户组组成。从硬件角度来看，单元是属于同一本地单元的客户机和服务器的组合。AFS 站点是一个或多个相关单元的组合。

当 AFS 通过单元来组织和维护文件空间时，每个单元和站点仍可与同一网络上运行 AFS 的其它单元和站点的文件空间进行连接。连接的结果是生成一个巨大的文件空间，能够实现在单元和站点之内或之间共享文件。

分区、卷和安装点

把计算机的磁盘划分为几部分，称之为分区。AFS 进一步将一个分区划分为多个部分，把这些部分称之为卷。一个卷中又包含了相关文件和目录的子树。卷的设置，可以更方便地存储、备份、移动相关文件和目录。

对卷的存取是通过安装点来进行的。安装点是一种特殊的链接，它是文件树中的目录位置和该目录中元素所在的卷之间的链接。在文件树中，AFS 目录看上去与一般的目录没有什么区别。当您移动到一个新的目录时，可能无须了解安装点就可以跨过它。当您跨过一个安装点，您就可以从一个卷移动到另一个卷，或是从一个文件服务器 和分区移动到另一个。这一转移过程对您是透明的，因为 AFS 解释安装点并从适当位置检索您所请求的文件和目录，而您无须知道所请求的文件和目录的卷、分区和文件服务器位置。

限额

您的主目录中的文件通常存储在一个单独的卷中。要有效地划分您的单元可用磁盘空间，您的系统管理员会为每个卷设置一个大小限制或限额。您在卷中存储数据所占用的空间不能超过此限额。如果您接近超出卷的限额，则可能会无法保存 对该卷中的文件所作的更改。同样，有时由于包含您的卷的磁盘分区 空间已满（尽管您的卷还远远没有达到限额），您也可能无法保存文件。

定期检查您的主目录卷的限额以确认您有足够的空间。如果您保存文件时遇到问题，请检查卷所在分区的限额。您可以通过从 AFS 菜单 中选择卷/分区选项来检查限额。如果您的卷空间即将超出分区上卷的限额，则请联系您的系统管理员。

相关主题

卷和分区

安装点

显示文件服务器

显示单元


AFS Light
关于AFS Light

AFS(R) Light Windows95(R) 和 Windows 98(R) 能够让您 在 Windows 95 或 Windows 98 机器上管理 AFS 文件空间的文件和目录。当您 请求 AFS 文件空间中的文件时，AFS Light 通过运行 AFS Light 网关的 AFS Windows NT(R) 客户机来存取共享的 AFS 资源。请求文件的副本存储在本地的磁盘上。

管理 AFS 文件和目录类似于管理您的本地文件系统中的文件和目录。您可以象 Windows 文档中描述的那样对 AFS 文件和目录进行创建、命名、移动、复制、选择、删除、重命名和打印。

作为 Windows用户，您可以选择是否使用在命令提示窗口 中使用命令行界面来管理 AFS 文件空间中的文件和目录。

相关主题：

关于 AFS

命令提示命令


“AFS Light 配置 AFS 单元”标签摘要
AFS Light 配置：AFS 单元标签

下列信息显示在该标签上：

 AFS 单元字段显示所有已注册 AFS 单元。

从该标签，您可以实现下列功能：

将新单元添加到 AFS Light 的单元数据库中

修改您的单元数据库中当前的单元信息

从单元数据库中除去单元

请参阅AFS Light 配置：AFS 单元标签，以获得更多信息。


“AFS Light 配置盘符”标签摘要
 AFS Light 配置：盘符标签

下列信息显示在该标签上：

映射到 AFS 中路径的盘符和它们的连接状态

在这个标签上，您可以实现下列功能：

映射盘符到 AFS 中的路径

修改映射

除去映射

连接网络驱动器映射

请参阅 AFS Light 配置：盘符标签，以获得更多信息。


AFS Light 配置“一般”标签摘要
AFS Light 配置：“一般”标签

在这个标签上，您可以实现下列功能：

指定一台Windows NT 机器作为到 AFS 文件空间的网关。

查看已配置了 AFS Light 的 AFS 单元。

将您的 AFS 登录集成到 Windows 登录中。

在任务栏中显示 AFS Light。

请参阅 AFS Light 配置：“一般”标签以获得更多信息。


AFS Light 配置实用程序

可以从控制面板存取 AFS Light 配置实用程序。

要存取 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中， 选择设置，然后选择 控制面板。

2.	双击AFS Light 配置图标。

出现 AFS Light 配置实用程序。

标签

在 AFS Light 配置实用程序中，您可以存取下列三个标签：

  一般

  盘符

  AFS 单元


AFS Light 配置：“AFS 单元”标签

AFS 单元标签能够使您修改服务器的单元数据库。单元数据库是所有已注册的AFS单元的列表。只有 AFS Light 先注册一个单元，您才能与它联系。单元数据库位于缺省 Windows目录的 afsdcell.ini 文件中。您必须重新启动您的机器，使单元数据库的更改生效。

AFS 单元字段显示所有已注册 AFS 单元。

该AFS 单元字段提供了选项，使您可以在 AFS Light 的单元数据库中添加新单元、修改 单元数据库中当前的单元信息、并可从单元数据库中除去单元。

  添加

  更改

  除去

相关主题：

将新单元添加到单元数据库

更改单元信息

从单元数据库中除去单元


AFS Light 配置：“盘符”标签
AFS Light 配置：盘符标签

盘符标签使您能够向所有的 AFS 路径映射盘符。该标签也显示您当前已映射到 AFS 的驱动器及其各自的路径名。

注意：	为了使用 AFS Light，您必须至少有一个驱动器与 AFS 文件空间映射。

“盘符”标签显示下列信息：

当前映射到 AFS 中路径的盘符：

驱动器名后面是 AFS 绝对路径。

每个驱动器的连接状态：

如果选择了复选框，该驱动器当前就已连接到 AFS 文件 空间。

如果没有选择复选框，该驱动器就未连接到 AFS 文件空间。

注意：	单击一个未选择的复选框以连接一个驱动器。请参阅将驱动器连接到 AFS 文件空间 。

“盘符”标签提供下列选项：

  添加

  更改

  除去


AFS Light 配置：“一般”标签

一般标签使您能指定 Windows NT 机器作为 AFS 文件空间的网关 、把您的 AFS 和 Windows 登录集成起来 并且在任务栏中显示 AFS Light 图标。

“一般”标签提供下列配置选项：

  网关

  单元名称

  登录到 Windows 时获得 AFS 令牌

  在任务栏中显示 AFS Light 图标


AFS Light 程序组

当安装 AFS Light 时，就把 AFS Light 程序组添加到了程序菜单中。AFS Light 程序组提供 AFS Light 用户可用的命令 。

要存取 AFS Light 程序组：

1.	从开始菜单中，找到IBM AFS（或IBM WebSphere）程序组并选择 Light条目。

2.	显示 AFS Light 程序组。

AFS Light 程序组提供下列命令：

  认证

  联机帮助


AFS Light 程序组 - 认证
认证

在 “AFS Light 特性”框中显示令牌标签，使用此标签能够使您验证认证、获得令牌和丢弃令牌。

请参阅认证到 AFS  以获得更多信息。


“AFS Light 特性”框

“AFS Light 特性”框可以从位于任务栏中的 AFS Light 图标存取。请参阅显示 AFS Light 图标。

“AFS Light 特性”框为用户执行多个 AFS 任务 提供了便利。

要存取“AFS Light特性”框：

1.	显示 任务栏中的 AFS Light图标，它位于监视器的右下角。

a.	在开始菜单中， 选择设置，然后选择 控制面板。

b.	双击 AFS Light 配置图标来显示 AFS Light配置实用程序。

c.	选择一般标签。

d.	选择显示任务栏中的 AFS Light 图标。

e.	选择确定。

AFS Light 图标以小挂锁的形状出现在任务栏中。

2.	单击任务栏中的 AFS Light图标。

出现 AFS Light 特性框。

下列信息显示在 AFS Light 特性框中:

  用户名

  版本

下列标签定位在 AFS Light 特性框中：

  令牌

  盘符


“AFS Light特性”框 - “版本”字段
版本

显示当前安装在 Windows 机器上的 AFS Light 的版本。


“AFS Light 特性”框：“盘符”标签
AFS Light 特性框：盘符标签

可以从任务栏的AFS Light 图标存取盘符标签。请参阅显示 AFS Light 图标 以获得关于如何在您的 Windows 任务栏中显示该图标的更多信息。

“盘符”标签显示下列信息：

当前映射到 AFS 中路径的盘符：

驱动器名后面是 AFS 路径名。

每个驱动器的连接状态：

如果选择了复选框，则驱动器连接到 AFS 文件空间。

如果没有选择复选框，则驱动器不连接到 AFS 文件空间。

注意：	单击一个未选择的复选框以连接一个驱动器。请参阅将驱动器连接到 AFS 文件空间 。

“盘符”标签提供下列选项：

  添加

  更改

  除去

相关主题：

映射网络驱动器到 AFS


AFS 菜单

当安装 AFS Light 时，AFS 菜单添加至 Windows 资源管理器。AFS 菜单为 AFS Light 用户提供可用命令。

要存取 AFS 菜单：

1.	从开始菜单中，选择程序，然后选择 Windows 资源管理器 以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击 AFS 文件或目录。

3.	指向 AFS。

显示 AFS 菜单。

AFS 菜单提供下列命令

存取控制表

卷/分区

安装点

清仓文件/目录

清仓卷

显示文件服务器

显示单元

显示服务器状态


AFS 概述
AFS�

AFS(R) 是一个通过单个、共享的文件空间提供一致文件存取的企业文件系统。通过将多个文件服务器的本地文件系统连接起来，AFS 代表了一个独立于脱离机器界限的文件空间。 文件存储在计算机网络中不同服务器上，但可以从所有服务器上存取。这样，AFS 就可以使用户很容易地实行文件共享。

AFS 用户不必了解文件的物理位置，即使一个文件可以存储在多个文件服务器上。授权的用户从他们自己的桌面上存取的 AFS 文件如同存储在 本地机器上一样。

在任何一个共享的文件系统中，您只能在拥有其相应许可权的文件和目录中执行任务。

相关主题：

AFS 文件存储概念

AFS 安全性概念

关于 AFS Light


AFS 安全性概念

由于 AFS 可被许多用户存取，必须采取一些方法来确保系统安全性。

口令和认证是用来验证用户的身份的，即，只有已授权的用户才能存取 AFS。

存取控制表能够使个别用户限制或允许对其目录进行的存取。

相关主题：

认证到 AFS

存取控制表


存取控制表

要确保 AFS 中文件和目录的安全性，您必须使用存取控制表（ACL）来定义存取权限。ACL 是一个与 AFS 目录相关联的安全特性列表。ACL 条目指定允许用户和组对一个特定目录及其文件进行的操作。每个目录的 ACL 最多可以有 20 个 ACL 条目。

用户条目

用户条目仅适用于相应的用户。

组条目

组条目适用于特定组的所有成员。组可以同时包括用户和机器。如果用户是组成员，他就拥有该组的所有许可权。如果登录到机器的用户是组成员，他就拥有该组的所有许可权。

您可以授予一个用户或组任何组合形式的权限或者指定 ACL 中的某一用户或组无存取权。

相关主题：

AFS 存取许可权

目录级存取控制

正常和否定条目

设置存取控制表


存取控制表命令

存取控制表（ACL）是一个与 AFS 目录相关联的安全特性列表。ACL 条目指定存取许可权，来控制那些允许对特定目录及其文件进行操作的用户或组。

AFS 菜单中的存取控制表命令显示设置 AFS ACL 对话框，该对话框显示 ACL 条目并使您能编辑和更改许可权、把新条目添加到 ACL 中、从列表中删除条目、复制其它目录的 ACL 和清除或更新 ACL。

注意：	存取控制表与 AFS 目录相关联。 当右击文件来存取AFS 菜单时， 存取控制表中的命令不可用。

相关主题：

设置 ACL

目录级存取控制


“添加 ACL 条目”对话框
添加 ACL 条目对话框

“添加 ACL 条目”对话框包含下列信息。

  许可权

  条目类型

  名称

相关主题：

添加 ACL 条目

存取控制表概述


“添加 ACL 条目”对话框 - “条目类型”字段
条目类型

设置 ACL 条目为正常或否定。

选择正常以 设置条目类型为正常，即授予用户或组指定的许可权。ACL 条目出现在“设置 AFS ACL”对话框的正常条目列表中。

选择否定以 设置条目类型为否定，否认用户或组指定的许可权。ACL 条目出现在“设置 AFS ACL”对话框的否定条目列表中。

请参阅正常和否定条目以获得更多信息。


“添加 ACL 条目”对话框 -“名称”字段
名称

设置要添加到存取控制表中的用户或组名。


“添加 ACL 条目”对话框 - “许可权”字段
许可权

一系列复选框使您能够设置 AFS 存取许可权。

请参阅 AFS 存取许可权 ，以获得更多信息。


“添加服务器”对话框
添加服务器对话框

对于每个单元，您必须指定一个或多个卷位置服务器  。

  服务器名

  服务器地址

相关主题：

把服务器信息添加到单元中


“添加服务器”对话框 - “服务器地址”字段
服务器地址

使您能为卷位置服务器提供一个特定的 IP 地址或指示 AFS 自动查找地址。


“添加服务器”对话框 -“服务器名”字段
服务器名

指定卷位置服务器  的名称，该卷位置服务器是您要添加到服务器 列表中的服务器。


添加 ACL 条目

您可以把一个新用户条目或组条目添加到存取控制表 中，并授予该条目正常或否定许可权。每个目录的 ACL 最多可以有 20 个条目。

要添加 ACL 条目

注意：	要把条目添加到目录的 ACL 中，您必须具有此目录的管理 许可权。请参阅 AFS 存取许可权。

1.	在开始菜单中，选择 程序，出现 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击您要将 ACL 条目添加所至的AFS 目录 。

3.	指向 AFS。显示 AFS 菜单。

4.	选择存取控制表。

出现设置 AFS ACL 对话框 。

5.	选择 添加。

出现添加 ACL 条目对话框。

6.	在名称框中，输入您要添加到 ACL 中的用户名或组名。

7.	在条目类型框中，选择条目类型。正常条目将授予用户或组指定的许可权；否认条目将否认用户或组指定的许可权。请参阅正常和否定条目 ，以获得更多信息。

 注意：	您必须分别添加正常和否认许可权。

8.	在许可权框中，选择所有您要应用（正常权利）或否认（否认权利）到该目录的 AFS 存取许可权 。请参阅 AFS 存取许可权 ，以获得更多信息。

9.	单击确定，关闭“添加 ACL 条目”对话框。

您添加的 ACL 条目出现在“设置 AFS ACL”对话框中的正常 或否定许可权列表中。

相关主题：

复制 ACL

除去 ACL 条目

存取控制表概述


将单元添加到单元数据库

AFS Light 包括带有所有已注册的  AFS 单元的列表。该单元数据库位于缺省 Windows目录的 afsdcell.ini 文件中。只有 AFS Light 注册一个单元，您才能与该单元联系。

在 AFS Light 网关的单元数据库（afsdcell.ini文件）中必须存在一个单元恒等条目，以便 AFS Light 用户验证单元。AFS Light 网关机器必须能够找到单元的卷位置服务器，以便从单元存取文件。网关机器的单元数据库中单元信息不正确或缺少将导致您的 light 客户机无法存取文件。

添加单元至单元数据库：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择 AFS 单元标签。

4.	选择添加。

出现新建单元对话框 。

5.	在 AFS 单元框中，输入新 AFS 单元的名称。

6.	在描述框，输入标识新单元的描述。

7.	对于每个新单元，您都必须指定一个或多个卷位置服务器 。选择添加按钮以添加服务器信息。

出现添加服务器对话框 。

8.	在服务器名框中，输入新单元中的 卷位置服务器名。

9.	选择使用特定地址，并输入服务器的 IP 地址；或选择自动查找地址，由 Windows 查找地址。

10.	单击确定。

服务器的名称和地址现在出现在“新建单元”对话框的服务器字段中。

对于带有多个卷位置服务器的单元重复步骤 7-10 。

11.	单击确定以添加单元至  AFS 单元标签上的已注册 AFS 单元列表。

相关主题：

更改单元信息

从单元数据库中删除单元


将服务器添加到单元
将服务器信息添加到单元

对于每个列出在 AFS Light 的单元数据库中的单元，AFS  Light 必须至少了解其中的一个卷位置服务器。通常，在一个单元中有多个卷位置服务器。

当把新单元添加到 AFS Light 的单元数据库，您必须指定一个或多个卷位置服务器 。请参阅添加新单元到单元数据库，以获得更多信息。

您可以将服务器添加到已注册在 AFS Light 单元数据库中的单元。

要将服务器信息添加到现有的单元：

1.	在开始菜单中，选择设置 ，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择 AFS 单元标签。

4.	双击您要添加服务器信息的单元。

出现单元特性对话框 。

5.	选择添加。

出现添加服务器对话框 。

6.	在服务器名框中，输入您要添加到指定单元的卷位置服务器名。

7.	选择使用特定地址，并输入 IP 地址；或选择自动查找地址，由 Windows 查找地址。

8.	单击确定。

服务器名和地址出现在“单元特性”对话框的服务器字段中。

9.	单击确定以关闭“单元特性”对话框。

相关主题：

从单元中除去服务器信息

更改服务器信息

更改单元信息


认证到 AFS
认证到 AFS（获得令牌）

\认证是一个证实您的 AFS 身份的过程，它通过给出您的用户名及与之相应口令 来实现此过程。当您认证到 AFS 时，您将获得一个令牌，它是在从 AFS 服务器请求服务时，AFS Light 使用的。如果您没有令牌，AFS 将认为您是匿名用户，并在您存取该 AFS 文件空间时进行严格限制。

大多数系统中，登录和认证在同一步骤中完成。如果您的系统是这样的，那么您已经认证进入 AFS。系统管理员会告诉您单元所使用的登录类型，或者您可以在登录后检查令牌。请参阅验证认证。

认证到 AFS

1.	在 AFS Light 特性框中，使用下列方法显示令牌标签：

在开始菜单中，找到IBM AFS （或 IBM WebSphere）程序组和Light 子程序组。选择认证。

单击任务栏中的 AFS Light 图标，并选择令牌标签。请参阅显示 AFS Light 图标 ，以获得更多信息。

2.	在令牌标签中，选择获得新令牌。

出现获得新的 AFS 令牌对话框 。

3.	在 AFS 单元框中，输入您要认证的单元名或接受缺省单元（即您的 本地单元）。

4.	在用户名框中输入您的 AFS 用户名。

5.	在口令框中输入您的口令。口令不会在屏幕上回显。

6.	单击确定以进行认证。令牌标签将显示新令牌的信息。要获得显示在“令牌”标签上的详细信息，请参阅 令牌标签。

注意：	如果您要认证到多个单元，请为每个单元重复步骤 2-6。

您可以将 AFS 认证和 Windows 登录集成起来。请参阅集成登录，以获得更多信息。

相关主题：

从 AFS 取消认证（丢弃令牌）

验证认证


已高速缓存的文件

AFS 文件的副本存储在机器的本地磁盘上。AFS Light 使用的是高速缓存文件的本地副本，因此它不需要继续发送获得存储文件数据的网络请求。

您可以丢弃您的客户机本地磁盘中的高速缓存文件。

AFS 菜单 提供下列命令来丢弃 ad 文件：

清仓文件/目录

此命令强制 AFS Light 从指定目录中丢弃指定文件或所有文件的存储数据。请参阅清仓文件和目录，以获得更多信息。

清仓卷

此命令强制 AFS Light 丢弃存储在高速缓存中的 所有元素的数据，这些元素产生于和指定文件或目录的卷相同的卷。请参阅清仓卷 ，以获得更多信息。

相关主题：

文件存储概念


单元数据库

AFS Light 包括带有AFS  单元列表的文件和每个单元中 卷位置服务器的名称和 IP 地址。这是 AFS Light 的 单元数据库 。单元数据库位于缺省Windows目录的afsdcell.ini文件中。

在 AFS Light 网关的单元数据库（afsdcell.ini文件）中必须存在一个单元条目，以便 AFS Light 用户验证单元。AFS Light 网关机器必须能够找到单元的卷位置服务器，以便从单元存取文件。单元（在网关的单元数据库或客户机的单元数据库中）信息不正确或缺少将导致您的客户机无法存取文件。

注意：	在单元的服务器信息更改时及时更新和同步单元信息非常重要。

您可以将单元添加到 AFS Light 的单元数据库中、修改单元信息并可以从单元数据库中删除单元。使用在 AFS Light 配置实用程序上的AFS 单元标签执行这些操作。

相关主题：

将单元添加到单元数据库

更改单元信息

从单元数据库中删除单元


“单元特性”对话框
单元特性对话框

当您从 AFS Light 配置实用程序的 AFS 单元 标签中选择添加按钮时，出现该对话框。它包含关于指定单元的信息并使您能够修改 指定单元，该单元在AFS Light 单元数据库中。

注意：	对于每个 已注册单元，您必须为其指定一个或多个卷位置服务器 。

使用“单元特性”对话框，您可以更改关于已注册 AFS 单元的信息。

  AFS 单元

  描述

  服务器

“单元特性”对话框使您能够将数据库服务器添加到单元、修改单元的数据库服务器信息和从单元中删除数据库服务器。

  添加

  更改

  除去

相关主题：

更改单元信息


更改单元信息

您可以修改单元，该单元已在AFS Light  单元数据库中注册。您可更改单元名、标识单元的描述和单元的卷位置服务器信息。

在 AFS Light 网关的单元数据库（afsdcell.ini文件）中必须存在一个单元恒等条目，以便 AFS Light 用户验证单元。AFS Light 网关机器必须能够找到单元的卷位置服务器，以便从单元存取文件。网关机器的单元数据库中单元信息不正确或缺少将导致您的 light 客户机无法存取文件。如果您修改 AFS Light 的单元数据库，则确保对 AFS Light 网关机器上的单元数据库也作同样的修改。

要更改单元信息：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择 AFS 单元标签。

4.	选择您要更改的单元，然后选择更改。

出现单元特性对话框，显示关于单元的信息。

5.	如果需要，可在 AFS 单元框中更改单元名称。

6.	如果需要，可在描述框中修改单元的描述。

7.	选择添加把服务器条目添加到单元中。请参阅将服务器信息添加至单元。

选择更改以更改服务器信息。请参阅更改服务器信息。

选择除去从该单元中删除服务器条目。请参阅从单元中除去服务器信息。

7.	单击确定。

注意：	单元信息不正确或缺少将使您的客户机无法存取该单元中的文件。更新单元信息很重要。

相关信息：

将单元添加到单元数据库

从单元数据库中删除单元


更改网络驱动器映射

为了方便存取存储在 AFS 文件空间中的文件，您可以将一个驱动器直接映射到AFS 文件空间中的一个特定 位置。

您可以通过更改网络驱动器字母、指定一条不同的 AFS 路径和更改描述来修改这些映射。您也可以更改网络驱动器映射的连接状态。

要更改网络驱动器映射：

注意：	无法修改当前使用的网络驱动器。

1.	使用下列方法来存取盘符标签：

从 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板 。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择盘符标签。

从“AFS Light 特性”框：

1.	单击任务栏中的 AFS Light图标。请参阅显示 AFS Light 图标，以获得更多信息。

2.	选择盘符标签。

2.	在盘符字段，选择您要修改的映射。

3.	选择更改按钮。

4.	出现映射盘符对话框。如果必要，可修改盘符、AFS 路径及其描述。

5.	如果需要，选择或清除每当登录时恢复此映射复选框。

6.	单击确定。

这些更改将在盘符标签中出现。更改也出现在您的 Windows 资源管理器中。

相关主题：

将网络驱动器映射到 AFS

除去网络驱动器映射


更改服务器信息

AFS Light 包含一个文件，该文件具有所有已注册的AFS 单元和每个单元中卷位置服务器的名称和 IP 地址。 该单元数据库位于缺省 Windows 目录的 afsdcell.ini 文件中。

每当单元的卷位置服务器更改时，您必须更新单元数据库。

要更改单元服务器信息 :

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择 AFS 单元标签。

4.	选择您要更改其服务器信息的单元，然后选择更改。

出现单元特性对话框。

5.	选择您要更改的服务器信息并选择更改。

出现编辑服务器对话框。

6.	如果必要，可在服务器名框中，输入新的卷位置服务器名。

7.	如果必要，可在服务器地址框中，输入新的卷位置服务器名。

8.	单击确定。

服务器的修改信息现在出现在“单元特性”对话框的服务器列表中。

9.	单击确定把修改后的服务器信息添加到单元中。

相关主题：

更改单元信息

从单元中除去服务器信息


命令提示命令

AFS Light Windows 98 提供了一些命令，使得您可以从命令提示中管理 AFS 文件和目录。在许多情况下，这些命令提供了一项管理 AFS 文件和目录的替代方法，因为许多相同的操作可通过使用您桌面上的 AFS 图形用户界面来执行。  （注意：当 Windows 95 系统中安装了 AFS Light 时，这些命令组就不可用。）

可用的命令提示命令包括：

fs 命令组

vos 命令组

bos 命令组

kas 命令组

pts 命令组

klog

tokens

unlog

相关主题：

在命令提示中发出命令


命令提示窗口

用于输入文本命令的命令行界面。

在运行 Windows 95 或 Windows 98 的 PC 上打开命令提示窗口：

从开始菜单，选择程序，然后选择命令提示符。


将驱动器连接到 AFS
连接和断开网络驱动器映射

可连接或断开映射到 AFS 文件空间的网络驱动器。

注意：	断开网络驱动器映射并不意味着删除它。

有一些选项以选择将驱动器连接到 AFS 或与其断开。

 	新建的网络驱动器映射会自动连接。

删除的网络驱动器映射立即断开。

每当您登录到 Windows 机器，就会自动连接到用每当登录时恢复此映射选项创建的网络驱动器映射。您可以更改此设置：请参阅更改驱动器映射。

断开的映射可以手工连接。

要连接网络驱动器映射：

1.	使用下列方法打开“盘符”标签：

从 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板 。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择盘符标签。

从“AFS Light 特性”框：

1.	单击任务栏中的 AFS Light图标。请参阅显示 AFS Light 图标，以获得更多信息。

2.	选择盘符标签。

2.	选择一个复选框，该复选框位于您要连接到 AFS 文件空间的盘符旁边。

映射已连接，并且盘符出现 Windows 资源管理器中。

连接的映射可手工断开：

要断开网络驱动器映射：

1.	使用下列方法来存取盘符标签：

从 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择盘符标签。

从“AFS Light 特性”框：

1.	单击 任务栏中的 AFS Light图标。请参阅显示 AFS Light 图标，以获得更多信息。

2.	选择盘符标签。

2.	清除您要断开的盘符旁边的复选框。

映射将断开，而且 Windows 资源管理器中该盘符将不再显示。

相关主题：

将驱动器映射到 AFS


复制 ACL 对话框

您可以从源目录将一个存取控制表复制到目标目录中。如果您将一个文件名指定为源目录，则使用文件父目录的存取控制表 。

  从 ... 复制

  复制到 ...

  浏览

  清除当前条目

相关主题：

复制存取控制表


“复制 ACL ”对话框－“浏览”按钮
浏览

使您能够浏览目标目录。

注意：	当浏览目标目录时，您必须选择驻留在期望目标目录中的一个文件。如果您期望目标目录为空目录，您必须在复制到... 框输入路径而不用浏览按钮。


“复制 ACL”对话框－“清除当前条目”复选框
清除当前条目

使能够您在添加源目录条目之前能够从目标目录的 ACL 中除去所有现有的 ACL条目。如果未选此框，则目标目录中的当前 ACL 条目无效。


“复制 ACL”对话框－“从...复制”字段
从 ... 复制

指定源目录的路径和目录名。

该信息是基于您存取 AFS 菜单的 AFS 文件或目录而提供的。


“复制 ACL”对话框－“复制到...”字段
复制到 ...

指定目标目录的路径和目录名。


复制 ACL

您可以从源目录将一个存取控制表复制到目标目录中。如果您指定一文件名作为源目录，则文件父目录的 ACL 将复制到目标目录中。

要将 ACL 条目复制到目标目录中：

注意：	要复制 ACL 条目，您必须具有源目录上的查找许可权和目标目录上的管理许可权。请参阅 AFS 存取许可权。

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您要复制的 ACL 所在的目录（或该目录内部的一个文件）。

3.	在 AFS 菜单中选择存取控制表。出现设置 AFS ACL 对话框。

4.	选择复制。

出现复制 ACL 对话框，它带有包含源目录路径的从 ... 复制框。

5.	 在复制到 ... 框中，输入目标目录的路径名。

6.	如果您要在添加存取许可权之前从目标目录中除去所有现有的 ACL 条目，请选中清除当前条目复选框。

7.	单击确定，以将 ACL 复制到指定目录中。

相关主题：

存取控制表概述

添加 ACL 条目

除去 ACL 条目


ACL 条目的定义
ACL 条目

它是存取控制表（将一个用户或用户组与指定的许可权，如读取、写入 、等配对）的中的条目。条目可以是正常条目，即授予用户或组特定的许可权，或否定条目，即否认用户或组特定的许可权。


AFS Light 的定义
AFS Light

是使 Windows 95 和 Windows 98 用户能够使用 AFS Light 网关存取 AFS 文件空间的软件。

注意：	AFS Light 网关是 AFS Windows NT 客户机产品的一个部件。


AFS Light 网关的定义
AFS Light 网关

在允许 AFS Light 用户存取 AFS 的 Windows NT 机器上运行的服务。

注意：	AFS Light 网关是 AFS Windows NT 客户机的一个部件。


AFS UID 定义
AFS UID

是分配给 AFS 和 AFS 组的一个唯一标识号。


存取控制表定义
存取控制表

是与 AFS 目录相关联的列表，它指定了用户或组对一个目录及其文件的操作许可权。


已认证的定义
已认证

指委托人的身份已为 AFS 所验证的状态。


认证定义
认证

用户或进程显示有效身份的验证。

认证包括验证用户提供的口令是否正确。


回呼定义
回呼

是来自文件服务器的一条承诺，即当在本地使用的中央存储文件副本若更改，必须联系 AFS Light 。Callbacks 确保您使用可用文件和目录的最当前版本。


单元定义
单元

一个使用 AFS 的独立管理站点，由 AFS 服务器和 AFS 客户机组成。

一台客户机在某一时刻只能属于一个单元。


单元数据库定义
单元数据库

一个列出所有已注册的 AFS 单元和每个单元中的数据库服务器的名称和 IP 地址的文件。该单元数据库位于缺省Windows 目录的afsdcell.ini 文件中。

注意：	只有AFS Light 注册了一个单元，您才可以与该单元联系。


文件服务器定义
文件服务器

一种用于存储文件和把所请求文件传输到客户机的机器。


本地单元定义
本地单元

本地客户机所在的单元。即使一个用户可以认证到某一外部单元中或存取外部单元中的文件，但在整个注册会话过程中它仍保持本地单元的身份。


安装点定义
安装点

一种特殊类型的目录，它将 AFS 文件空间中的位置与卷相连接。安装点看上去像标准目录；列出显示卷内容的目录。

注意：	每个安装点与单个卷相对应。


网络驱动器定义
网络驱动器

与远程计算机硬驱动器进行连接，使您能够存取共享文件和目录。您可对 AFS 文件空间中的目录建立网络驱动器连接。


分区定义
分区

计算机中磁盘的逻辑部分。


口令定义
口令

唯一的用户自定义的字符串，用来验证用户的系统身份。

用户必须输入口令以认证到 AFS 。


限额定义
限额

由系统管理员指定、以千字节块测量的卷的大小限定值。


只读定义
只读

只能从源卷中复制但不能修改的卷（以及这样的目录和文件）。

注意：	存储那些存取频繁的文件和目录的卷，通常复制并放置在多个文件服务器上。


读/写定义
读取/写入

卷的可修改版本和包含在其中的文件和目录。


已注册单元定义
已注册单元

AFS 单元服务器信息（名称和 IP 地址）在单元数据库中输入。


令牌定义
令牌

用户经认证进入 AFS 后被授予的一组数据。当从 AFS 服务器请求服务时，令牌由 AFS Light 使用。

令牌有一个与之相关生命期，会在一段时间后到期。如果令牌到期，您就不再拥有对 AFS 的已认证存取。标准的令牌生命期为 25 小时。


用户名定义
用户名

用户名是在本地单元中唯一的用户标识。它将映射到用户的 AFS 用户标识符（UID）。


卷定义
卷

存储在一个 AFS 特定磁盘分区上的一组相关文件和目录。


卷位置服务器定义
卷位置服务器

维护卷位置数据库的 AFS 服务器进程。

您的客户机会联系单元的卷位置服务器以找到文件和目录。


从单元数据库中删除单元
删除单元

您可对 单元进行删除，该单元已在您机器中的单元数据库注册。一旦单元从单元数据库中除去，您将无法再联系该单元。

要删除单元:

1.	在开始菜单中，选择设置 ，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择 AFS 单元标签。

4.	选择您要删除的单元， 并选择除去。

5.	AFS Light 会显示一条消息，要求您确认您的确希望删除所选单元。确认此操作后，您就无法再联系到指定的单元。单击确定以删除此单元。

6.	单击确定以关闭AFS Light 配置实用程序。

注意：	将无法再存取已删除单元中所有的文件和目录。

相关信息：

添加新单元

更改单元信息


目录级存取控制

在 AFS 中，存取许可权在目录级定义。目录级存取控制有一些连锁关系：

文件继承了与父目录关联的存取许可权。如果您将文件移动到另一个目录中，则该文件继承了在您原来放置该文件的目录中的存取许可权。如果您更改了目录的 ACL ，则对目录中所有文件的保护也将更改。

当您创建一子目录时，该子目录将继承它的父目录的存取许可权。

注意：	创建子目录后，您可设置子目录的 ACL（不同于它的父目录的 ACL）。

如果您对父目录上的 ACL 比子目录上的 ACL 作了更多的限制，可能会无意间否认了用户对子目录的存取权，尽管用户具有子目录上的正常条目。

注意：	一般规则是，对主目录指定相对自由的存取许可权，然后创建带有更多限制许可权的子目录，以更小心地保护特定文件。

相关主题：

设置存取控制表


显示安装点

您可查看所选目录的安装点对话框。如果该目录是安装点，则“安装点”对话框会显示关于该安装点的信息。

要显示安装点信息：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您所要显示的安装点所在的目录。

3.	选择 AFS 后，选择安装点，再选择显示。

出现安装点对话框。该对话框显示了关于所选目录的安装点的信息。如果所选目录不是安装点，则出现消息

该目录不是安装点

，此处的目录是所选目录的名称。

相关主题：

安装点

文件存储概念


显示卷和分区信息

将计算机中的磁盘划分分区。AFS 进一步将分区划分为卷。卷上有相关文件和目录的子树。您可查看卷和分区的特性。

要显示卷信息：

1.	在开始菜单中，选择程序打开 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击您要查看卷信息的文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择卷/分区，再选择特性。

出现卷信息对话框。该对话框显示了关于存储所选文件或目录的卷的信息。

要显示分区信息：

1.	显示如上所述的“卷信息”对话框

2.	从“卷信息”对话框中选择显示分区信息按钮。

出现分区信息对话框。该对话框显示了关于存储所选卷的分区的信息。

相关主题：

卷和分区


显示 AFS Light 图标

任务栏中的 AFS Light 图标用于显示 AFS Light 特性框。“AFS Light 特性”框为 AFS 用户执行多个 AFS 任务提供了便利。

存取来自 AFS Light 配置实用程序的 AFS Light。

要显示任务栏中的 AFS Light 图标：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标以显示 AFS Light 配置实用程序。

3.	选择一般标签。

4.	选择显示任务栏中的 AFS Light 图标。

5.	单击确定。

AFS Light 图标以小挂锁的形状出现在您的任务栏中。

注意：	每当您启动 AFS 时，AFS Light 图标自动出现在您的任务栏中。


“盘符”标签－“添加”按钮
添加

显示“映射盘符”对话框，您可以用它将 Windows 机器上的特定盘符与 AFS 文件空间相关联。要存取 AFS 文件空间，至少必须有一个驱动器映射到 AFS 中的路径。

请参阅将驱动器映射到AFS，以获得更多信息。


“盘符”标签－“更改”按钮
更改

显示“映射盘符”对话框，您可使用这个框来修改盘符或现有映射的 AFS 路径。

注意：	该选项不可用于当前使用的驱动器。

请参阅更改网络驱动器映射，以获得更多信息。


“盘符”标签－“除去”按钮
除去

除去指定驱动器和 AFS 路径之间的映射。结果是，指定驱动器立即断开。

注意：	该选项不可用于当前使用的驱动器。

请参阅除去网络驱动器映射，以获得更多信息。


“编辑服务器”对话框
编辑服务器对话框

您的客户机必须能够到达单元的卷位置服务器，以便从此单元存取文件。单元信息不正确或缺少将使 AFS Light 无法进行取文件的操作，

则您可以修改 与 单元相关联的服务器信息，该单元已注册在 AFS Light 的单元数据库。

注意：	在单元的服务器信息更改时及时更新单元信息非常重要。

  服务器名

  服务器地址

相关主题：

更改服务器信息


“编辑服务器”对话框－“服务器地址”字段
服务器地址

显示您正在编辑的服务器的特定 IP 地址或表明 Windows 正在自动提供指定服务器的 IP 地址。


“编辑服务器”对话框－“服务器名”字段
服务器名

显示您正编辑的服务器名。


清仓文件/目录命令

经常将您的文件或目录清仓会使存储在 AFS Light 中AFS 资料的副本得到更新。这就确保了您使用的文件是最新的。

通过 AFS 菜单存取 清仓文件/目录命令。

此 AFS 菜单命令强制AFS Light 丢弃数据和状态信息，它已存储了 指定文件或目录。当下一次应用程序请求数据时，客户机检索在文件服务器中可用的最新版本。

注意：	AFS 有一个机制可确保您存取的可用文件和目录是最当前版本。当文件服务器发送给客户机一个可修改文件的副本的同时，它也发送一个回呼。如果您正在使用一个文件时，该文件的中央存储副本进行了更改，则文件服务器中断回呼。下一次当请求文件中的更多数据时，AFS Light 将会注意到中断的回呼，然后存取文件服务器中文件的已更新副本。

当您怀疑回呼机制工作不正常时，可以使用 清仓文件/目录命令。

相关主题：

清仓文件和目录

清仓卷

AFS 文件存储概念


清仓卷命令

清仓一个指定的卷以确保通过更新存储在 AFS Light 中的 AFS资料的副本，使用文件的最新副本。

通过 AFS 菜单来存取 清仓卷命令。

此 AFS 菜单命令强制 AFS Light 丢弃数据，该数据存储在高速缓存中的所有元素中，这些元素产生于与指定的文件或目录相同的卷。当下一次应用程序请求数据时，客户机检索在文件服务器中可用的最新版本。

注意：	AFS 有一个机制可确保您存取的可用文件和目录是当前最新版本。当文件服务器发送给客户机一个可修改文件的副本的同时，它也发送一个回呼。如果您正在使用一个文件时，该文件的中央存储副本进行了更改，则文件服务器中断回呼。下一次当请求文件中的更多数据时，AFS Light 将会注意到中断的回呼，然后存取文件服务器中文件的已更新副本。

当您怀疑回呼机制工作不正常时，可以使用 清仓卷命令。

相关主题：

 AFS 文件存储概念

清仓卷

清仓文件和目录


清仓文件和目录
清仓文件或目录

经常清仓文件或目录会使存储在  AFS Light 中的 AFS 资料的副本得到更新。这就确保了您使用的文件是最新的副本。

AFS 确保在文件服务器上更改文件的中央版本时，客户机接收到文件版本不再有效的通知单。当文件服务器发送可修改的文件副本时，它也发送回呼。如果当您使用文件时，文件的中央存储副本已更改，则文件服务器将中断回呼。当下一次您从该文件请求数据时，客户机将会注意到该中断回呼，然后从文件服务器上存取文件的更新副本。回呼自动保证了您的客户机拥有文件和目录可使用的最新版本。

当您怀疑回呼机制工作不正常时，可以使用清仓文件/目录命令。使用此选项强制 AFS Light 丢弃（清仓）高速缓存数据。当下一次应用程序请求数据时，AFS Light 检索文件服务器中可用的最新版本。

要清仓文件或目录：

1.	在开始菜单中，选择程序打开 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击您要更新的 AFS 文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择清仓文件／目录。

AFS Light 丢弃所选文件或目录的存储数据。

相关主题：

AFS 文件存储概念

清仓卷


清仓卷

清仓指定的卷会经常导致 AFS Light  所保持的 AFS 资料的副本得到更新。它确保您使用文件的最新副本。

AFS 确保在文件服务器上更改文件的中央版本时，客户机会收到该文件版本不再有效的通知单。当文件服务器发送给客户机一个可修改文件的副本时，它也发送了回呼。如果当您使用文件时，该文件的中央存储副本已更改，则文件服务器将中断该回呼。当下一次您从该文件请求数据时，客户机将会注意到该中断回呼，然后从文件服务器上存取文件的更新副本。回呼自动保证了AFS Light 存取文件和目录的可用的最新版本。

当您怀疑回呼机制工作不正常时，可以使用清仓卷命令。使用此选项强制 AFS Light 丢弃（清仓）高速缓存数据。当下一次应用程序请求数据时，客户机检索在文件服务器中可用的最新版本。

要清除卷：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器，以打开 Windows 资源管理器。

2.	右击您要清仓的卷中的 AFS 文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择清仓卷。

相关主题：

AFS 文件存储概念

清仓文件和目录


“一般”标签－“单元名称”字段
单元名称

显示配置 AFS Light 机器的 AFS 单元名称。

注意：	作为网关的 AFS 客户机与 AFS Light 属于相同的单元。


“一般”标签 -“网关”字段
网关

标识配置成 AFS Light 网关的 Windows NT 机器。

请参阅标识 AFS Light 网关以获得更多信息。


“一般”标签－“获得令牌”复选框
在登录至 Windows 时获得 AFS 令牌

选择此复选框确保您只需通过一个步骤就可以登录到Windows 并认证到 AFS 。当注册 Windows 时，输入适当的标识符和口令。您就登录到 Windows  并且获得本地单元的客户机的 AFS 令牌。无须进行进一步的认证。

注意：	为了利用集成的登录特性，您在 AFS 中的登录标识符和口令必须与 Windows 中相同。

取消选择该复选框确保您分别登录到 Windows 上并认证到 AFS 。每当您登录到 Windows 上时，也必须认证到AFS。

请参阅集成的登录以获得更多信息。


“一般”标签 - “显示 AFS Light 图标”复选框
在任务栏中显示 AFS Light 图标

选择该复选框将显示任务栏中的 AFS Light 图标（在您的监视器的右下边）。该 AFS Light 图标作为许多 AFS 特性的快捷方式。

请参阅显示 AFS Light 图标，以获得更多信息。


获得帮助
联机帮助

与 AFS Light 一起提供的联机帮助文档描述了AFS Light Windows 95 和 Windows 98 版本中的可用特性。

要获得帮助：

1.	从开始菜单中，找到 IBM AFS （或 IBM WebSphere）程序组和 Light 子程序组。

2.	选择联机帮助。

出现“帮助主题”对话框。

通过浏览内容页面，使用索引找到主题，或使用查找，联机帮助搜索引擎来获得帮助。

注意：	您也可通过选择位于大多数对话框中的帮助按钮来获得关于许多主题的帮助。


入门

在您存取 AFS 文件空间之前，您必须在 Windows 95 或 98 的机器上配置AFS。

要配置 AFS:

1.	指定 Windows NT 机器作为到 AFS 文件空间的网关。请参阅标识 AFS Light 网关。

2.	将驱动器连接到 AFS 文件空间。请参阅安装 AFS 文件空间。

现在您可以存取 AFS 了 ；然而，对 AFS 文件空间的未认证存取受到严格限制。为了有效地在文件空间中工作，您必须认证到 AFS 。

3.	建立您在 AFS 中的身份。请参阅认证到 AFS。

相关主题：

AFS Light 配置实用程序

关于 AFS Light


词汇表

A

存取控制表（ACL）

与 AFS 目录关联的列表，它指定允许用户或组在目录及其文件中执行的操作。

存取许可权

有七种存取权：读取、查找、插入 、删除、写入、锁定和管理，每种存取权都带有相应的字母缩写：r、l、i、d、w、k、a。

ACL

请参阅存取控制表。

ACL 条目

与有特定 AFS 存取许可权的用户或用户组相匹配的 ACL 上的条目。条目可以为正常，它将授予用户或组特定许可权；或为否定，它将否认用户或组特定许可权。

AFS

通过单个共享的文件空间提供一致的文件存取的企业文件系统。文件存储（分布）在计算机网络的不同服务器上，但可以从任何服务器上进行存取。

AFS Light

使 Windows 95 和 Windows 98 用户能够使用 AFS Light 网关来存取 AFS 文件空间的软件。

AFS Light 网关

在允许 AFS Light 用户存取 AFS 的 Windows NT 机器上运行的服务。AFS Light 网关是 AFS 客户机 Windows NT 版本产品的一个组件。

AFS UID

是分配给 AFS 和 AFS 组的一个唯一标识号。

已认证

指委托人的身份已为 AFS 所验证的状态。

认证

用户或进程显示有效身份的验证。  认证包括了证明由用户提供的口令是正确的。

C

回呼

是文件服务器的一个承诺，即如果在本地使用一个文件时，该文件的中央存储副本被更改了，则必须联系 AFS Light 。回呼确保您使用可用文件和目录的最新版本。

单元

一个使用 AFS 的独立管理站点，由一组 AFS 服务器和 AFS 客户机组成。一台客户机在某一时刻只能属于一个单元。

单元数据库

它是一个文件，在其中列出了所有已注册的 AFS单元和每个单元内的数据库服务器的名称和 IP 地址。单元数据库位于缺省 Windows 目录的 afsdcell.ini  文件中。

命令提示

用于输入 AFS 文本命令的命令行界面。

D

目录

是一个包含文件和其它目录的集合的逻辑结构。

F

文件

在单个名称下存储和检索的相关信息集合。

文件服务器

一种用于存储文件和把所请求文件传输到客户机的机器。

外部单元

除了本地（客户机）服务器所属的 AFS 单元。

G

组条目

是一个适用于所有组成员的 ACL条目。组可以同时包括用户和机器。组成员用户拥有该组的所有许可权。登录到服务器中的组成员用户拥有该组的所有许可权。

I

集成登录

AFS 特性使您通过一个步骤就能登录到 Windows  和 AFS 。

L

本地单元

本地客户机属于的单元。即使一个用户可以认证到某一外部单元中或存取外部单元中的文件，但在整个注册会话过程中它仍保持本地单元的身份。

M

安装点

一种特殊类型的目录，它将 AFS 文件空间中的位置与卷相连接。安装点看上去像标准目录；列出显示卷内容的目录。

N

否定条目

一个 ACL 条目，它明确否认用户或组执行指定操作的许可权。

网络驱动器

是一个与远程计算机的硬盘驱动器的连接，允许您存取远程计算机上的共享文件和目录。您可对 AFS 文件空间中的目录建立网络驱动器连接。

网络驱动器映射

一个映射到 AFS 文件空间中特定位置的网络驱动器，它允许方便地存储 AFS 中的文件。

正常条目

一个 ACL 条目，它授予用户或组执行指定操作的许可权。

P

分区

计算机中磁盘的逻辑部分。

口令

唯一的用户自定义的字符串，用来验证用户的系统身份。

Q

限额

由系统管理员指定并以千字节块为单位测量的卷的大小限制。

R

只读卷

源卷的一个副本，您无法修改此卷。

读／写安装点

指向一个读/写卷的安装点。

读／写卷

拥有文件和目录的 可修改版本的卷。

已注册的单元

一个 AFS 单元，它的卷位置服务器的信息已输入在单元数据库中。

常规安装点

是一个安装点，即与该安装点所在的卷类型相同的卷的安装点。例如，如果您从只读卷中创建一个安装点，当存取该安装点时，AFS Light将查找只读卷中的信息。

S

子目录

驻留在文件系统层次结构中另一个目录中的一个目录。

系统管理员

被授权在单元中操作和管理 AFS 的用户。

system:anyuser

一个系统定义的组，它包括每个具有单元存取权的用户，包括未认证的 AFS用户。

T

令牌

用户经认证到 AFS 后被授予的一组数据。当从 AFS 服务器请求服务时，令牌由 AFS Light 使用。令牌有一个与之相关的生命期，会在一段时间后到期。如果您的令牌到期，您就不再拥有对 AFS 的已认证的存取权限。标准的令牌生命期为 25 小时。

U

未认证

指委托人的身份不为 AFS 认知的状态。

用户条目

一个仅适用于相应用户的 ACL 条目。

用户名

是一个唯一标识本地单元中用户的名称。该用户名映射到用户的 AFS 用户标识符。

V

卷

存储在 AFS 特定磁盘分区上的一组相关文件和目录。

卷位置服务器

维护卷位置数据库的 AFS 服务器进程，它记录了关于单元中所有卷的位置和状态信息。


帮助
关于帮助

读者和目的

联机文档为 AFS Light Windows 95 和 Windows 98 版本的用户而写的。假设您熟悉 Microsoft(R)Windows 操作系统和 Windows 应用程序的基本词汇和概念。

联机帮助描述了 AFS Light Windows 95 和 Windows 98 版本产品中的可用的特性。

相关文档

AFS Light 发行注意事项提供了联机帮助中未包括的重要信息。

注意：	关于 Windows 95 或 Windows 98 的其它信息，请参阅Windows 文档。


帮助内容
目录

概述

关于 AFS?

AFS 存储概念

AFS 安全性概念

关于 AFS Light

关于帮助

入门

概述

标识 AFS Light 网关

安装 AFS 文件空间

认证到 AFS

验证认证

取消 AFS 认证

管理 AFS

概述

AFS 菜单

AFS Light 配置实用程序

AFS Light 程序组

AFS Light  特性框

命令提示命令

使用 AFS

存取控制表

概述

存取控制表

目录级存取控制

存取许可权

其它存取许可权

正常和否定条目

使用存取控制表

设置存取控制表

添加存取控制表项

除去存取控制表项

复制存取控制表

卷和分区

概述

显示卷和分区信息

刷新名称／卷标识符映射

安装点

概述

显示安装点信息

除去安装点

建立安装点

已高速缓存的文件

概述

清仓文件和目录

清仓卷

服务器信息

概述

显示文件服务器

显示文件服务器的状态

单元

列出单元信息

显示单元

单元数据库

概述

添加单元

更改单元信息

除去单元

参考

术语词汇表

如何...


如何...

  存取 AFS Light 配置实用程序

  存取 AFS Light 程序组

  存取 AFS Light 特性框

  存取 AFS 菜单

  添加 ACL 条目

  将新单元添加到单元数据库

  将服务器添加到单元

  认证到 AFS

  连接网络驱动器

  复制存取控制表

   丢弃令牌

  断开网络驱动器

  在任务栏中显示 AFS Light 图标

  显示安装点

  显示分区信息

  显示卷信息

  清仓文件和目录

  清仓卷

  AFS 入门

  标识 AFS Light 网关

  将您的 AFS 登录与您的 Windows 登录集成在一起

  建立安装点

  将网络驱动器映射到 AFS

  获得令牌

  除去安装点

  设置存取控制表

  显示单元

  显示文件服务器

  显示文件服务器的状态

  取消认证

  验证认证


如何存取 AFS Light 配置实用程序
要存取 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

出现AFS Light 配置实用程序。


如何存取 AFS Light 程序组
要存取 AFS Light 程序组：

1.	在开始菜单中，找到 IBM AFS（或 IBM WebSphere）程序组，并选择 Light条目。

AFS Light 程序组将显示。


如何存取 AFS Light 特性框
 要存取 AFS Light 特性框：

1.	在任务栏中显示 AFS Light 图标（您可以在监视器的右下角处找到它）。

 a.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

b.	双击 AFS Light 配置图标以显示 AFS Light 配置实用程序。

c.	选择一般标签。

d.	选择显示任务栏中的 AFS Light 图标。

e.	单击确定。

AFS Light 图标将在任务栏中显示为一把小挂锁。

2.	在任务栏中单击 AFS Light 图标。

出现 AFS Light 特性框。


如何存取 AFS 菜单
要存取 AFS 菜单：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择Windows 资源管理器，以打开 Windows资源管理器。

2.	在 AFS 文件空间中，右击任意文件或目录。

3.	指向 AFS。

AFS 菜单将显示。


如何激活集成的登录
要激活集成的登录

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标以显示 AFS Light 配置实用程序。

3.	选择一般标签。

4.	选择 登录至 Windows 时获得 AFS 令牌。

5.	单击确定。

注意：	您必须重新启动机器以使此更改生效。


如何将单元添加到单元数据库
 要将单元添加到单元数据库：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择 AFS 单元标签。

4.	选择添加。

出现新建单元对话框。

5.	在 AFS 单元框中，输入新 AFS 单元的名称。

6.	在描述框中，输入用于标识新单元的描述。

7.	对于每个新单元，您都必须指定一个或多个卷位置服务器。选择添加按钮以添加服务器信息。

出现添加服务器对话框。

8.	在服务器名框中，输入新单元中卷位置服务器的名称。

9.	选择使用特定地址，并输入服务器的 IP 地址；或选择自动查找地址，由 Windows 查找地址。

10.	单击确定。

服务器的名称和地址现在出现在“新建单元”对话框的服务器字段中。

对带有多个卷位置服务器的单元重复步骤 7-10 。

11.	单击确定，以将单元添加到 AFS 单元标签上已注册 AFS 单元的列表中。


如何将服务器添加到单元
要将服务器信息添加到单元中：

1.	在开始菜单中，选择设置 ，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择 AFS 单元标签。

4.	双击您要添加服务器信息的单元。

出现单元特性对话框。

5.	选择添加。

出现添加服务器对话框。

6.	在服务器名框中，输入您要添加到指定单元的卷位置服务器名。

7.	选择使用特定地址，并输入 IP 地址；或选择自动查找地址，由 Windows 查找地址。

8.	单击确定。

服务器的名称和地址将显示在“单元特性”对话框的服务器字段中。

9.	单击确定以关闭“单元特性”对话框。


如何添加 ACL 条目
要添加 ACL 条目

注意：	要将条目添加到目录的 ACL 中，您必须具有该目录的管理许可权。请参阅 AFS 存取许可权。

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择  Windows 资源管理器，以打开 Windows 资源管理器。

2.	右击您要添加 ACL 条目的 AFS 目录。

3.	指向 AFS。显示 AFS 菜单。

4.	选择存取控制表。

出现设置 AFS ACL 对话框。

5.	选择 添加。

出现添加 ACL 条目对话框。

6.	在名称框中，输入您要添加到 ACL 中的用户名或组名。

7.	在条目类型 框中，选择条目类型。正常条目将授予用户或组指定的许可权；否认条目将否认用户或组指定的许可权。请参阅正常和否认条目以获得更多信息。

注意：	您必须分别添加正常和否认许可权。

8.	在许可权框中，选择所有您要应用（正常权利）或否认（否认权利）到该目录的 AFS 存取许可权 。请参阅 AFS 存取许可权以获得更多信息。

9.	单击确定，关闭“添加 ACL 条目”对话框。

您所添加的 ACL 条目将显示在“设置 AFS ACL”对话框中的正常或否定许可权列表中。


如何认证到 AFS
要认证到 AFS （获得令牌）：

1.	在 AFS Light 特性框中，使用下列方法显示令牌标签：

在开始菜单中，找到 IBM AFS （或 IBM WebSphere）程序组和Light 子程序组。选择认证。

单击任务栏中的 AFS Light 图标，并选择令牌标签。请参阅显示 AFS Light 图标 以获得更多信息。

2.	在令牌标签中，选择获得新的令牌。

出现获得新的 AFS 令牌对话框。

3.	在 AFS 单元框中，输入您要认证到的单元名或接受缺省单元，即您的 本地单元。

4.	在用户名框中输入您的 AFS 用户名。

5.	在口令框中输入您的口令。口令不会在屏幕上回显。

6.	单击确定以认证。令牌标签将显示新令牌的信息。要获得显示在“令牌”标签上的详细信息，请参阅令牌标签。

注意：	如果您要认证到多个单元，请为每个单元重复步骤 2-6。


如何连接网络驱动器映射
要连接网络驱动器映射：

1.	使用下列方法中的一种来存取盘符：

从 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板 。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择盘符标签。

从 AFS Light 特性框：

1.	在任务栏中单击 AFS Light 图标。请参阅显示 AFS Light 图标 以获得更多信息。

2.	选择盘符标签。

2.	在盘符字段中，选中您要连接到 AFS 文件空间的盘符旁的复选框。

3.	单击确定。

当前映射已连接，而且盘符将在您的 Windows 资源管理器中出现。


如何复制 ACL
要将 ACL 条目复制到目标目录中：

注意：	要复制 ACL 条目，您必须具有源目录上的查找许可权和目标目录上的管理许可权。请参阅 AFS 存取许可权。

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您要复制的 ACL 所在的目录（或该目录内部的一个文件）。

3.	在 AFS 菜单中选择存取控制表。出现设置 AFS ACL 对话框。

4.	选择复制。

出现复制 ACL 对话框，并带有包含源目录路径的从 ... 复制框。

5.	 在复制到 ... 框中，输入目标目录的路径名。

6.	如果您要在添加存取许可权之前从目标目录中除去所有现有的 ACL 条目，请选中清除当前条目复选框。

7.	单击确定，以将 ACL 复制到指定目录中。


如何指定 AFS Light 网关
要指定 AFS Light 网关：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置 图标。

出现 AFS Light 配置实用程序。

3.	选择一般标签。

4.	在网关框中，输入Windows NT 机器的名称，它是作为 AFS Light 网关来配置的。

注意：	AFS Light 与 AFS Light 网关同属一个单元。本地单元的名称将显示在单元名称框中。

5.	单击确定以关闭 AFS Light 配置实用程序。


如何断开网络驱动器映射
要断开网络驱动器映射：

1.	使用下列方法来存取盘符标签：

从 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择盘符标签。

从 AFS Light 特性框：

1.	在任务栏中单击  AFS Light图标。请参阅显示 AFS Light 图标以获得更多信息。

2.	选择盘符标签。

2.	在盘符框中，取消选中您要断开的盘符旁的复选框。

3.	单击确定。

映射将断开，而且 Windows 资源管理器中该盘符将不再显示。


如何显示安装点信息
要显示安装点信息：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您所要显示的安装点所在的目录。

3.	选择 AFS，再选择安装点，然后选择显示 。

出现安装点对话框。该对话框显示了关于所选目录的安装点的信息。如果所选目录不是安装点，则将显示消息

该目录不是安装点

，此处的目录是所选目录的名称。


如何显示分区信息
要显示分区信息：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器，以打开 Windows 资源管理器。

2.	右击您要查看分区信息的文件或目录。

3.	选择 AFS，再选择卷／分区，然后选择特性。

出现卷信息对话框。该对话框显示了关于存储所选件或目录的卷的信息。

4.	从“卷信息”对话框中选择显示分区信息按钮。

出现分区信息对话框。该对话框显示了关于存储所选卷的分区的信息。


如何显示 AFS Light 任务栏图标
要在任务栏中显示 AFS Light 图标：

1.	在开始菜单中， 选择设置，然后选择 控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标以显示 AFS Light配置实用程序。

3.	选择一般标签。

4.	选择在任务栏中显示 AFS Light 图标。

5.	单击确定。

AFS Light 图标将在任务栏中显示为一把小挂锁。

注意：	每当您启动 AFS 时，AFS Light 图标将自动显示在您的任务栏中。


如果显示卷信息
要显示卷信息：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器，以打开 Windows 资源管理器。

2.	右击 您要查看卷信息的文件或目录。

3.	选择 AFS，再选择卷／分区，然后选择特性。

出现卷信息对话框。该对话框显示了关于存储所选文件或目录的卷的信息。


如何清仓文件或目录
要清仓文件或目录：

1.	在开始菜单中，选择程序打开 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击您要更新的 AFS 文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择清仓文件／目录。

AFS Light 将丢弃存储的数据，并在下一次应用程序 请求文件的信息时，存取文件服务器以获得最新的版本。


如何清仓卷
要清除卷：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器，以打开 Windows 资源管理器。

2.	右击驻留在您要清除的卷中的 AFS 文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择清仓卷 。

AFS Light 将丢弃存储的数据，并在下一次应用程序请求驻留在指定卷中的任何文件的更多信息时，存取文件服务器以获得最新的版本。


如何在 AFS 中启动
要在 AFS 中启动:

1.	指定一台Windows NT 机器作为到 AFS 文件空间的网关。请参阅标识 AFS Light网关。

2.	将驱动器连接到 AFS 文件空间。请参阅安装AFS。

您可以存取 AFS；然而，您对 AFS 文件空间的存取是十分有限的。要在 AFS 文件空间中有效地工作，您必须要认证到 AFS 。

3.	建立您在 AFS 中的身份。请参阅认证到 AFS。


如何建立安装点
要创建安装点：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击 AFS 目录。

3.	选择 AFS，再选择安装点，然后选择建立。

出现建立安装点对话框。缺省目录，即当前工作目录，将显示在目录框中。

4.	将作为安装点创建的目录名称添加到目录框中的路径名，或替换目录框中的缺省路径名。

注意：	该指定目录不能是已存在的。

5.	在卷框中，输入要安装的卷名。（或者，您可以指定一卷标识符号。）

6.	在单元框中，输入驻留该卷的单元名称。

7.	在选择框中，选择常规或读／写作为安装类型。

8.	单击确定以创建安装点。

新建目录作为您指定卷的安装点。


如何将驱动器映射到 AFS
 要将驱动器映射到 AFS：

1.	使用下列方法中的一种来存取“映射盘符”对话框：

从 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择盘符标签。

4.	选择添加按钮。出现映射盘符对话框。

从 AFS Light 特性框：

1.	在任务栏中单击 AFS Light 图标。请参阅显示 AFS Light 图标 以获得更多信息。

2.	选择盘符标签。

3.	选择添加按钮。出现映射盘符对话框。

2.	在盘符框中，选择一个现在未使用的网络驱动器或接受缺省值。

3.	在 AFS 路径框中，输入 AFS 文件空间的路径。

4.	在描述框中，输入与指定盘符和 AFS 路径相关联的短名。

注意：	盘符描述不可超过 12 个字符，且不能包含空格或制表符。

5.	如果您要在每次登录时连接到指定的 AFS 文件空间，选择每当登录时恢复此映射。

6.	单击确定 以建立连接。


如何除去安装点
要除去安装点：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您要除去安装点的目录。

3.	选择 AFS，再选择安装点，然后选择除去。

AFS Light 显示下列消息：

确认您要除去所选的安装点吗?

4.	单击是。出现除去安装点对话框显示结果。


如何设置 ACL
要设置 ACL：

注意：	要设置目录的 ACL，您必须具有对该目录的管理许可权。请参阅 AFS 存取许可权。

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您要设置的 ACL 所在的 AFS 目录。

3.	指向 AFS。显示 AFS 菜单。

4.	选择存取控制表。

出现设置 AFS ACL 对话框。

现在您可添加条目、将 ACL 复制到其它目录中、删除条目和清除您的 ACL。


如何显示文件服务器
要显示文件服务器：

1.	在开始菜单中，选择程序打开 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击您要查看 服务器位置的的文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择显示文件服务器。

出现显示文件服务器对话框。该对话框显示了存储指定文件 或目录的服务器名。


如何显示单元
要显示单元：

1.	在开始菜单中，选择程序打开 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击您要查看单元的文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择显示单元。

出现显示单元对话框，其中列出了所选文件和目录位于的 AFS 单元。


如何显示文件服务器的状态
要显示文件服务器的状态

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击一 AFS 文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择显示服务器状态。

出现服务器状态对话框。

4.	选择您要查看状态报告的一组文件服务器。您的本地单元为缺省值。

5.	如果您要查看文件服务器信息，而不需要 您的客户机更新此列表，请选中不要检测服务器。对于更新的列表，需要取消选中不要检测服务器。

6.	单击显示状态。

如果指定单元或单元中的所有文件服务器无法使用了，则出现“未运行的服务器”对话框，其中列出了所有无法使用的文件服务器。否则，对话框将显示所有正在运行的服务器状态。


如何取消认证
从 AFS 取消认证（丢弃令牌）：

1.	在 AFS Light 特性框中通过使用下列方法之一，显示令牌标签：

在开始菜单中，找到 IBM AFS （或IBM WebSphere）程序组和Light子程序组。选择认证。

单击任务栏中的 AFS Light 图标，并选择令牌标签。请参阅显示 AFS Light 图标 以获得更多信息。

2.	如果您在多个单元中都有令牌，选择带有单元名称的标签，该单元是您要取消认证的单元。

3.	选中丢弃这些令牌按钮。

注意：	您在同一时刻只能从一个单元取消认证。如果您在多个单元中都有令牌，要为每个单元重复步骤 2 和 3 。


如何验证认证
要验证认证：

1.	在 AFS Light 特性框中通过使用下列方法之一，显示令牌标签：

在开始菜单中，找到 IBM AFS （或 IBM WebSphere）程序组和Light子程序组。选择认证。

单击任务栏中的 AFS Light 图标，并选择令牌标签。请参阅显示 AFS Light 图标 以获得更多信息。

在 AFS Light 特性框中的“令牌”标签显示了令牌信息。

如果您有多个单元的令牌，则在标签上放置令牌的地方将显示单元名。例如，如果您有 abc.com 单元和 xyz.com 单元的令牌，则 AFS Light 特性框中的前两个标签是 abc.com 标签和 xyz.com 标签。这些标签替换了令牌标签。这些标签所显示的信息与令牌标签显示的相同。

如果您当前在 AFS 单元中无任何令牌，则您的令牌标签将不包含令牌信息。请参阅令牌标签（无令牌）。


标识 AFS Light 网关

在您使用 AFS Light来存取AFS 文件和目录之前，您必须指定一个 Windows NT 机器，并将它配置成AFS 客户机以作为到 AFS 文件空间的网关。

要标识网关机器，可以通过它的 NetBIOS 服务名：mach-afs进行标识，其中mach 是主机名，并最多可达 11 个字符。为了与网关机器进行通信，AFS Light 必须能够分辨该服务名。通过将网关的 NetBIOS 服务名添加到客户机的 LMHOSTS 文件或相应的 DNS 或 WINS服务器中来完成名称解析。如果 AFS Light 机器和它的 AFS Light 网关机器驻留在同一个子网中，则通过 NetBIOS 广播自动完成名称解析。

要指定 AFS Light 网关：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置 图标。

出现AFS Light 配置实用程序。

3.	选择一般标签。

4.	在网关框中，输入配置成 AFS Light 网关的 Windows NT 机器的名称。

注意：	AFS Light 与 AFS Light 网关同属一个单元。本地单元的名称将显示在单元名框中。所指定的单元必须在您的单元数据库中注册。如有需要，请使用 AFS 单元标签以在单元数据库中输入关于该单元的信息。请向您的系统管理员查询此单元的特定信息。

5.	单击确定以关闭 AFS Light 配置实用程序。

相关主题：

AFS 入门


集成登录

集成登录使您能够一步登录到 Windows 和 AFS 上。为了利用此特性的优势，您登录 AFS 的标识符和口令必须与登录 Windows 的相同。当登录到 Windows 时，输入适当的标识符和口令。在您登录到 Windows 后，就将获得客户机本地单元的 AFS 令牌。无须进行进一步的认证。

请注意：AFS 集成登录不能代替您必须由本地 Windows 机器定义的要求。AFS 认证由 Microsoft 登录例行程序进行调用。如果您未由本地 Windows机器所定义，则此次登录将遭到拒绝，并且 AFS 认证无法进行。

如果您的 AFS 和 Windows 口令不同，您可以成功的登录到 Windows ，并将收到一个来自 AFS 的消息框，表明 AFS 认证未成功。如果是这样，您可以使用在 AFS Light 特性框中的令牌标签来获得 AFS 令牌。

要激活集成登录

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择 控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标来显示 AFS Light 配置实用程序。

3.	选择一般标签。

4.	选中 登录至 Windows 时获得 AFS 令牌。

5.	单击确定 。

注意：	您必须重新启动机器以使此更改生效。

相关主题：

认证到 AFS


在命令提示中发出命令

要在 Windows 95 或 Windows 98 机器上发出命令提示命令，您必须使用命令提示窗口。DOS-prompt 是 Windows 系统中的命令行界面。

要发出命令提示命令：

1.	在开始菜单中，选择程序，然后选择命令提示符。

2. 	在命令提示窗口中输入适当的命令。

相关主题：

命令提示命令


列出文件服务器信息

您可以查看下列文件服务器信息：

存储所选文件或目录的当前文件服务器。

 	通过使用 AFS 菜单上的显示文件服务器选项来显示此信息。

请参阅显示文件服务器以获得更多信息。

在您的本地单元、指定单元或所有单元中的文件服务器的状态。

使用 AFS 菜单上的显示服务器状态选项来显示此信息。

请参阅显示文件服务器的状态以获得更多信息。

相关主题：

AFS 文件存储概念


建立安装点对话框

“建立安装点”对话框包含下列信息：

  目录

  卷

  单元

  选项

相关主题：

创建安装点

安装点

文件存储概念


“建立安装点”对话框－“单元”字段
单元

指定卷驻留的单元名称。


“建立安装点”对话框－“目录”字段
目录

将要创建为卷的安装点的目录名称指定为在卷框中命名的卷。

注意：	您无法从现有的目录创建安装目录。


“建立安装点”对话框－“选项”字段
选项（常规或读／写）

指定要创建的安装点的类型。

常规安装点指导您的客户机存取来自卷的数据，该卷与安装点所在卷具有相同的类型。例如，如果您从只读卷上创建安装点，则在存取该安装点时，AFS Light 将查找来自只读卷的数据。

读／写安装点总是查找来自读／写卷的数据。


“建立安装点”对话框－“卷”字段
卷

指定要安装的卷名称或标识符。


建立安装点
创建安装点

AFS Light 允许您创建安装点。

注意：	要创建安装点，您必须具有对包含该安装点的目录的插入和管理存取许可权。请参阅存取许可权以获得更多信息。

要创建安装点：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击 AFS 目录。

3.	选择 AFS，再选择 安装点，然后选择创建。

出现建立安装点对话框 。缺省目录（即当前工作目录）将显示在目录框中。

4.	将作为安装点创建的目录名称添加到目录框中的路径名，或替换目录框中的缺省路径名。

注意：	该指定目录不能是已存在的。

5.	在卷框中，输入要安装的卷名。（或者，您可以指定一卷标识符号。）

6.	在单元框中，输入驻留该卷的单元名称。

7.	在选择框中，选择常规或读／写作为安装类型。

8.	单击确定以创建安装点。

新建目录作为您指定卷的安装点。

相关主题：

安装点

文件存储概念


管理 AFS

在配置 AFS Light 后（请参阅 AFS 入门），您可以直接通过桌面上的 AFS 菜单、AFS Light 配置实用程序、AFS Light 程序组和 AFS Light 特性框 来管理AFS 。根据您要完成任务的不同，您可以使用不同的方法来存取 AFS 。

注意：	如果您不认证到 AFS，则您对 AFS 文件空间的存取将受到极大的限制。要提高工作效率，您必须建立您在 AFS 中的身份。请参阅认证到 AFS，以获得更多信息。

要存取 AFS 菜单：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择Windows 资源管理器，以打开 Windows 资源管理器。

2.	在 AFS 文件空间中，右击任意文件或目录。

3.	指向 AFS。

将显示 AFS 菜单。

要存取 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板 。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

出现AFS Light 配置实用程序。

要存取 AFS Light 程序组：

1.	在开始菜单中，找到 IBM AFS（或 IBM WebSphere）程序组，并选择Light条目。

AFS Light 程序组将显示。

要存取 AFS Light 特性框：

1.	显示任务栏中的 AFS Light 图标，它位于监视器的右下角。

a.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

b.	双击 AFS Light 配置图标以显示 AFS Light配置实用程序。

c.	选择一般标签。

d.	选择显示任务栏中的 AFS Light 图标。

e.	单击确定。

AFS Light 图标将在任务栏中显示为一把小挂锁。

2.	单击任务栏中的 AFS Light图标。

出现 AFS Light 特性框。

相关主题：

AFS 入门

命令提示命令


“映射盘符”对话框
映射盘符对话框

此对话框允许 您在Windows 盘符和 AFS 文件空间特定位置上的盘符之间建立关联。要存取存储在 AFS 中的文件，您必须至少将一个盘符映射到 AFS 文件空间中的路径。

您可以从 AFS Light 配置实用程序或 AFS Light 特性框来存取此对话框。

  盘符

  AFS 路径

  描述

  在登录时恢复此映射

相关主题：

安装 AFS 文件空间

将驱动器映射到 AFS


“映射盘符”对话框－“AFS 路径”字段
AFS 路径

将路径指定为 AFS 文件空间中的特定位置 。


“映射盘符”对话框－“描述”字段
描述

允许您将短名与指定盘符和 AFS 路径相关联。

如果您将多个网络驱动器连接到 AFS 文件空间中的一个位置，则该短名将有用。

 注意：	盘符描述至多 12 个字符，且不能包含空格或制表符。


“映射盘符”对话框－“盘符”字段
盘符

使您能够选择盘符。该盘符所代表的驱动器位于将映射到 AFS 文件空间的 Windows 机器上。


“映射盘符”对话框－“恢复此映射”复选框
在登录时恢复此映射

如果您要每次登录时连接到 AFS 文件空间中的指定位置，选择此复选框。


“映射盘符”对话框
映射盘符对话框

此对话框允许您在 Windows 机器和 AFS 文件空间的特定盘符之间建立关联。要存取存储在 AFS 中的文件，您必须至少将一个盘符映射到 AFS 文件空间中的路径。

您可以从 AFS Light 配置实用程序或 AFS Light 特性框来存取此对话框。

  盘符

  AFS 路径

  描述

  在登录时恢复此映射

相关主题：

将驱动器映射到 AFS


将驱动器映射到 AFS

要存取存储在 AFS 中的文件，您必须至少将一个盘符映射到 AFS 文件空间中的路径。

要将驱动器映射到 AFS：

1.	使用下列方法中的一种来存取“映射盘符”对话框：

从 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择盘符标签。

4.	选择添加按钮。出现映射盘符对话框。

从 AFS Light 特性框：

1.	单击任务栏中的 AFS Light图标。请参阅显示 AFS Light 图标以获得更多信息。

2.	选择盘符标签。

3.	选择添加按钮。出现映射盘符对话框。

2.	在盘符框中，选择一个现在未使用的网络驱动器或接受缺省值。

3.	在 AFS 路径框中，输入 AFS 文件空间的路径。

4.	在描述框中，输入与指定盘符和 AFS 路径相关联的短名。

注意：	盘符描述不可超过 12 个字符，且不能包含空格或制表符。

5.	如果您要每次登录时连接到 AFS 文件空间的指定位置，选择每当登录时恢复此映射。

6.	单击确定 以建立连接。

盘符和 AFS 路径显示在盘符标签上。盘符和描述将显示在您的 Windows 资源管理器中。（注意：由于将驱动器映射到了 AFS 文件空间，因此创建网络共享或子安装。由 AFS Light 创建的网络共享存储在 AFS Light 机器上；相反，子安装信息存储在 AFS Light网关机器上。）

相关主题：

安装 AFS 文件空间

连接和断开网络驱动器映射

更改网络驱动器映射

删除网络驱动器映射


安装点命令

您可以从 AFS 菜单存取安装点命令。它提供了三个选项：

显示

该选项显示安装点信息。当您选择该选项，将显示安装点对话框。

请参阅显示安装点以获得更多信息。

除去

此选项允许您除去安装点。

请参阅除去安装点以获得更多信息。

创建

该选项使您能够创建安装点。当您选择该选项时，将显示建立安装点对话框。

请参阅建立安装点以获得更多信息。

相关主题：

AFS 文件存储概念

安装点


安装点对话框

“安装点”对话框显示了下列信息：

  文件

  卷

  单元

  类型

如果所选目录不是安装点，则将显示消息

该目录不是安装点

，此处的目录是所选目录的名称。

相关主题：

AFS 文件存储概念

安装点

显示安装点信息


“安装点”对话框－“单元”字段
单元

已安装卷所驻留的单元名称。


“安装点”对话框－“文件”字段
文件

作为安装点的目录名称。


“安装点”对话框－“类型”字段
类型

安装点类型（常规或读／写）。

常规安装点指导您的客户机存取来自卷的数据，该卷与安装点所在卷具有相同的类型。例如,如果您从只读卷创建安装点，则在存取安装点时，AFS Light 将查找只读卷中的数据。

读／写安装点总是查找来自读／写卷的数据。


“安装点”对话框－“卷”字段
卷

指定安装点所指的卷名称。


安装点概述
安装点

通过安装点对卷进行存取。安装点是一种特殊的链接，它是文件树中的目录位置和该目录中元素所在的卷之间的链接。在文件树中，AFS 目录看上去与一般的目录没有什么区别。当您移动到一个新的目录时，可能无须了解安装点就可以通过它。当您通过安装点时，您从一个卷移动到另一个卷 ，或是从一个文件服务器和分区移动到另一个。这一转移过程对您是透明的，因为 AFS 解释安装点并从 适当位置检索请求文件和目录，使您不必了解它们的卷、分区和文件服务器位置。

AFS Light 允许您显示安装点信息，除去安装点和创建安装点。

您可以从 AFS 菜单来存取该安装点命令。AFS 菜单的安装点选项中，有三个选项：

显示

该选项显示所选目录的安装点信息。

请参阅 显示安装点信息以获得更多信息。

除去

此选项使您能够删除作为安装点的所选目录。

注意：	只有系统管理员才能除去安装点。

请参阅除去安装点以获得更多信息。

创建

此选项使您能够创建安装点。

注意：	只有系统管理员才能创建安装点。

请参阅创建安装点以获得更多信息。

相关主题：

文件存储概念


安装 AFS 文件空间

要存取存储在 AFS中的文件，您必须至少将一个盘符映射到 AFS 中的路径。

为了方便您存取经常使用的存储在 AFS中的文件，您可以不更改 AFS 根中的目录而直接映射一个驱动器到 AFS 文件空间中的一个特定位置。

例如，如果您经常使用位于 /afs/acme.com/usr/chris 中的文件，那么您可直接映射驱动器 Q 到 AFS 文件空间中。AFS 中可用的文件，像 /afs/acme.com/usr/chris/，可在您计算机的 Q:\ 目录中见到。

将驱动器映射到 AFS 文件空间将导致下列结果：

网络驱动器和 AFS 路径之间的关联

将网络连接到 AFS 文件空间中指定的位置

相关主题：

映射驱动器到 AFS

连接和断开网络驱动器


“新建单元”对话框

当您从 AFS Light 配置实用程序的 AFS 单元标签选择添加按钮时，该对话框出现。它允许您将新的单元添加到 AFS Light 的单元数据库中，并告诉 AFS 如何联系这些单元。在服务器上的用户可以存取单元的文件和目录之前，单元信息必须在单元数据库中。

对于每个新单元，您都必须指定一个或多个卷位置服务器。

使用“新建单元”对话框，您可以输入指导 AFS 如何联系新单元的信息。

  AFS 单元

  描述

  服务器

“新建单元”对话框允许您将服务器信息添加到单元、修改单元的服务器信息和从单元除去服务器信息。

  添加

  更改

  除去

相关主题：

将单元添加到单元数据库


“新建单元”对话框－“AFS 单元”字段
AFS 单元

指定正在单元数据库中注册的单元名称。


“新建单元”对话框－“添加”按钮
添加

显示“添加服务器”对话框，它使您可以将服务器的名称和 IP 地址添加到所选的单元。

请参阅添加服务器信息到单元以获得更多信息。


“新建单元”对话框－“更改”按钮
更改

显示“编辑服务器”对话框，使您能够修改在服务器列表中所选卷位置服务器的名称和 IP 地址。

请参阅更改服务器信息。


“新建单元”对话框－“描述”字段
描述

标识单元的简短描述。


“新建单元”对话框－“除去”按钮
除去

从服务器列表中除去所选的服务器条目。

请参阅从单元中除去服务器信息。


“新建单元”对话框－“服务器”字段
服务器

显示指定单元的卷位置服务器的名称和 IP 地址。


正常和否定条目

您可授予或否认用户或组 AFS存取许可权的任何组合。

当您创建正常条目时，您将授予用户或组执行该指定操作的许可权。

当您创建否定条目时，您将明确否认用户或组执行指定操作的许可权。

例如，如果您将读取许可权授予组中的所有用户（除一个用户外），请将该组归入正常条目列表，而该用户归入否定条目列表。该指定用户将被拒绝读存取，因为 否定条目列表中的条目取消了用户在正常条目列表下获得的任何许可权。

注意： 	如果系统定义的组 system:anyuser 拥有正常条目列表上的存取许可权，则否定条目列表上的用户可能获得您不希望它们拥有的许可权。任何可获得对您的单元存取权的用户，包括未认证的 AFS 用户，都将成为 system:anyuser  组的成员。任何在否定条目列表上的用户可取消认证和使用system:anyuser 存取许可权。

相关主题：

存取控制表概述

存取许可权

设置存取控制表


“获得新的 AFS 令牌”对话框
获得新的 AFS 令牌对话框

当您从令牌标签中选择获得新令牌按钮时，出现“获得新的 AFS 令牌”对话框。通过获得指定 AFS 单元的令牌，使用该对话框来认证到 AFS。

  AFS 单元

  用户名

  口令

相关主题：

认证到 AFS


“获得新的 AFS 令牌”对话框－“AFS 单元”字段
AFS 单元

指定您将要认证的 AFS 单元。


“获得新的 AFS 令牌”对话框－“口令”字段
口令

指定您的 AFS 口令。


“获得新的 AFS 令牌”对话框－ “用户名”字段
用户名

指定您的 AFS 用户名。


其它不定许可权

其它存取许可权，由大写字母 A 到 H 表示，可用在 ACL 上。缺省情况下，这些字母没有标准的含义，并且为AFS 服务器进程所忽略。您的 AFS 系统管理员可定义这些变量。如果您在 ACL 上遇到这些许可权，请向您的 AFS 系统管理员查询它们的含义。

注意：	AFS 菜单上的存取控制表命令不支持这些附加的变量许可权。要查看或修改这些许可权，您必须在命令提示窗口中分别使用 fs listacl 和 fs setacl命令。请参阅命令提示命令，以获得更多信息。

相关主题：

AFS 存取许可权

存取控制表概述


“分区信息”对话框
分区信息对话框

“分区信息”对话框显示关于存储所选文件或目录的分区的信息。可以从“卷信息”对话框来存取该对话框。

注意：	只有系统管理员才能修改分区特性。

分区信息对话框显示下列信息：

  总计大小

  空闲块

  已使用 %

相关主题：

文件存储概念

卷和分区


“分区信息”对话框－“已使用 % ”字段
已使用 %

显示磁盘分区的使用百分率。


“分区信息”对话框－“空闲块”字段
空闲块

显示仍在分区中可用的千字节块数。


“分区信息”对话框－“总计大小”字段
总计大小

显示存储所选文件或目录的分区大小（以千字节为单位）。


刷新名称／卷标识符映射

当您从 AFS 文件空间中请求文件时，AFS Light 存取将卷名称与卷标识符号相关联的映射表并根据存储在映射表的信息从卷中获得文件。有时，卷信息将更改。AFS 提供刷新卷名称和卷标识符之间的映射的方法，确保您存取的文件服务器上的卷中包含最新的可用信息。

注意：	映射表每小时自动删除并替换一次。然而，如果您知道已更改卷的名称或有一个只读副本的发行版，则刷新映射表，强制 AFS Light 参考带有最新名称或最新只读副本的卷。

要刷新卷名称／卷标识符映射：

1.	在开始菜单中，选择程序显示 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击 AFS 文件或目录。

3.	选择 AFS 后，选择 卷/分区，再选择刷新名称/标识符映射。

AFS Light 返回下列消息：

已检查所有的卷标识符／名称映射

相关主题：

文件存储概念

卷和分区


“除去安装点”对话框
除去安装点对话框

“除去安装点”对话框显示安装点名称和操作的结果。

如果操作成功，则出现下列消息：

删除成功

如果操作失败（例如，所选目录不是安装点），则显示一条相应的消息。

注意：	要删除安装点，您必须有删除包含安装点目录的存取许可权。请参阅存取许可权，以获得更多信息。

相关主题：

文件存储概念

除去安装点

安装点


除去 ACL 条目

您可从目录的存取控制表中除去条目。除去用户条目和除去组条目的过程相同。

要除去 ACL 条目：

注意：	要从目录的 ACL 中除去条目，您必须拥有对该目录的管理许可权。请参阅 AFS 存取许可权。

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器 以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您要从其 ACL 中除去条目的 AFS 目录。

3.	指向 AFS。  显示 AFS 菜单。

4.	选择存取控制表。

出现设置 AFS ACL 对话框。

5.	在正常列表或否定列表中，选择要除去的条目。

6.	选择除去。

7.	单击确定以关闭“设置 AFS ACL” 对话框。

相关主题

存取控制表概述

添加 ACL 条目

复制 ACL


除去安装点

您可除去现有的安装点。

注意：	您必须对包含安装点的目录拥有删除存取许可权。请参阅存取许可权，以获得更多信息。

要除去安装点：

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您要除去安装点的目录。

3.	选择 AFS，再选择安装点，然后选择除去。

AFS Light 显示下列消息：

您确定要删除选定的安装点吗?

4.	单击是。出现除去安装点对话框显示结果。

相关主题：

安装点

文件存储概念


除去网络驱动器映射

您可以删除网络驱动器映射。

要除去网络驱动器映射：

注意：	当前使用的网络驱动器无法删除。

1.	使用下列方法来存取盘符标签：

从 AFS Light 配置实用程序：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板 。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择盘符标签。

从“AFS Light特性”框：

1.	单击任务栏中的 AFS Light图标。请参阅显示 AFS Light 图标，以获得更多信息。

2.	选择盘符标签。

2.	在盘符字段，选择您要删除的映射。

3.	选择除去按钮。

4.	单击确定 。

从盘符标签上的盘符字段除去映射。网络驱动器也断开，并从 Windows 资源管理器中除去。

相关主题：

将网络驱动器映射到 AFS

更改网络驱动器映射


从单元中除去服务器
从单元中除去服务器信息

您可以从已注册单元中删除服务器条目。

注意：	对于每个列出在 AFS Light 的 单元数据库中每一个单元，AFS Light 必须至少知道该单元中的一个卷位置服务器。

要从单元中除去服务器信息：

1.	在开始菜单中，选择设置，然后选择控制面板。

2.	双击 AFS Light 配置图标。

3.	选择 AFS 单元标签。

4.	选择您要除去服务器条目的单元，然后选择更改。

出现单元特性对话框。

5.	从服务器列表中，选择您要除去的服务器条目，然后选择除去。

6.	单击确定。

相关主题：

更改单元信息

将服务器信息添加到单元


“服务器状态”对话框
服务器状态对话框

使用此对话框更新和显示信息，该信息来自文件服务器的 AFS Light 的列表。下列选项可用在“服务器状态”对话框中：

  单元

  本地单元

  指定单元

  所有单元

  不要检测服务器

  显示状态

相关主题：

显示文件服务器的状态


“服务器状态”对话框 -“所有单元”选项
所有单元

显示通过 客户机联系的所有单元中的文件服务器的状态。


“服务器状态”对话框 -“单元”字段
单元

指定显示文件服务器状态的单元（或多个单元），这些单元可选定为本地的、指定的或所有的单元。


“服务器状态”对话框 -“不要检测服务器”复选框
不检测服务器

强制 AFS Light 显示未更新的文件服务器列表的信息。


“服务器状态”对话框 - “本地单元”选项
本地单元

显示本地单元中文件服务器的状态。


“服务器状态”对话框 - “显示状态”按钮
显示状态

根据所选的对话框选项显示文件服务器的状态。

如果指定单元中的所有文件服务器不可用，那么将出现一个带有不可用文件服务器列表的“未运行服务器”对话框。否则，出现一个对话框，说明所有服务器正在运行。


“服务器状态”对话框－“指定单元”选项
指定单元

显示您指定单元中的文件服务器的状态。


“设置 ACL”对话框－“添加”按钮
添加

将用户或组条目添加到目录的 ACL 中的正常条目列表或否定条目列表中。

请参阅添加 ACL 条目以获得更多信息。


“设置 ACL”对话框－“清除”按钮
清除

从指定目录的 ACL 中除去 ACL 条目，这些条目所指定的用户或组在保护数据库中已不再存在了。

 注意：	保护数据库包含保护 AFS 文件空间中的文件和目录所必需的数据。当从保护数据库中除去用户或组时，在 ACL 中出现他们的 AFS UID，而不是他们的名称。清除 ACL 将从 ACL 中除去这些丢弃的 AFS UID。


“设置 ACL”对话框－“复制”按钮
复制

将 ACL 从一个选定的目录复制到一个或多个目录。

请参阅复制 ACL 以获得更多信息。


“设置 ACL”对话框－“目录”字段
目录

显示目录的路径和名称，出现该目录的 ACL 并可加以修改。。


“设置 ACL”对话框－“否定”字段
浏览

显示用户和组的名称及其相应的否定许可权。否定许可权否认用户和组指定的许可权。

请参阅正常和否定条目以获得更多信息。


“设置 ACL”对话框－“正常”字段
正常

显示用户和组的名称及其相应的正常许可权。正常许可权授予用户和组指定的许可权。

请参阅正常和否定条目以获得更多信息。


“设置 ACL”对话框－“许可权”字段
许可权

一系列的复选框使您能够设置 AFS 存取许可权。

r 	读取许可权使用户能够读取目录中文件的内容。

l 	查找许可权使用户能够存取文件或目录。如果用户被否认了查找许可权，则将否认其余所有的许可权。

i	插入 许可权使用户能够新建子目录，并通过新建或复制操作将新文件添加到到目录中。

d	删除许可权使用户能够从目录中除去文件和子目录。

w	写入许可权使用户能够修改目录中的文件内容。

k	锁定许可权使用户能够运行程序，将目录中的文件建议锁定。

a	管理许可权使用户能够为目录更改 ACL。用户拥有其主目录和子目录的管理许可权。


“设置 ACL”对话框－“除去”按钮
除去

从 ACL 中除去一个或多个所选的用户或组条目。

请参阅除去 ACL 条目以获得更多信息。


“设置 AFS ACL”对话框
设置 AFS ACL 对话框

“设置 AFS ACL”对话框将显示下列信息。

  目录

  正常条目

  否定条目

“设置 AFS ACL”对话框使用户能够在存取控制表中添加新条目、从一个列表中删除条目、复制其它目录的 ACL 并清除或更新 ACL。

  许可权

  添加

  除去

  清除

  复制

相关主题：

添加 ACL 条目

复制 ACL

除去 ACL 条目

存取控制表概述


设置存取控制表

使用“设置 AFS ACL”对话框以设置存取控制表。当您从 AFS 菜单中选择存取控制表选项时，出现“设置 AFS ACL”对话框，它使您能够添加、修改和除去 AFS 目录中的 ACL 条目。设置 ACL 包含授予或否认任何组合的 AFS 存取许可权

要设置 ACL：

注意：	要设置目录的 ACL，您必须具有对该目录的管理许可权。请参阅 AFS 存取许可权。

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击您要设置的 ACL 所在的 AFS 目录。

3.	指向 AFS。  显示 AFS 菜单。

4.	选择存取控制表。

出现设置 AFS ACL 对话框。

现在您可添加条目、将 ACL 复制到其它目录中、删除条目和清除您的 ACL。

相关主题：

添加 ACL 条目

复制 ACL

存取控制表概述


显示单元命令

该 AFS 菜单命令显示了显示单元对话框，它列出了所选文件和目录所在的 AFS 单元。

注意：	该单元是 AFS 文件空间中的一个管理域。从硬件角度来看，单元是一个共享公共管理的一组客户机和服务器。该单元管理员决定如何配置客户机以及 每个用户可以使用的文件服务器的存储空间。

相关主题：

显示单元

AFS 文件存储概念


“显示单元”对话框
显示单元对话框

“显示单元”对话框列出了 AFS 单元，所选的每个文件或目录在该单元中。

  文件/目录

  单元

相关主题：

显示单元

AFS文件存储概念


“显示单元”对话框 - “单元”字段
单元

保存所选文件或目录的单元名称。


“显示单元”对话框 -“文件/目录”字段
文件/目录

报告单元名称的文件或目录名称。


显示文件服务器命令

该 AFS 菜单命令显示了显示文件服务器对话框，该对话框显示了指定文件或目录的名称和存储该文件或目录的文件服务器的名称。

通常，您无须知道哪个文件服务器存储了文件或目录。给定文件的路径名，您的客户机将自动存取服务器。然而，有时知道文件或目录的位置是有帮助的。例如，如果存储了您正在工作的文件的文件服务器由于硬件问题、软件问题或例行程序维护而无法使用时，您将不能保存该文件直至服务器恢复服务。您的系统管理员可以将存储特定文件的卷移动至不同的文件服务器中；这将有助于您偶尔验证经常使用的文件和目录的位置。

相关主题：

显示文件服务器

AFS 文件存储概念


“显示文件服务器”对话框
显示文件服务器对话框

该对话框显示了以下的信息：

  文件/目录

  文件服务器

相关主题：

显示文件服务器

显示文件服务器的状态


“显示文件服务器”对话框－“文件服务器”字段
文件服务器

显示当前存储所选文件或目录的文件服务器。

注意：	如果列出了多个文件服务器，则复制包含所选文件或目录的卷，该卷存在于所列出的每个站点上。通常，经常要复制没有更改过的通用文件，以至于如果包含那些文件的服务器不可用了，则其它文件服务器的文件仍然可用。


“显示文件服务器”对话框－“文件/目录”字段
文件/目录

显示其服务器位置已显示的文件或目录的名称。


显示服务器状态命令

AFS 菜单命令更新和显示来自  文件服务器的 AFS Light 的列表的信息。选择显示服务器状态命令来显示服务器状态对话框。

您的客户机始终维护文件服务器的列表，其中包含它已联系或将来需要联系的文件服务器。通过检测列表中每个机器上的文件服务器进程，它每隔 3 分钟就要更新此列表。如果进程无法响应检测时，文件服务器将标记为不起作用。当未响应的机器再次响应时，将清除不起作用标记。

相关主题

 显示文件服务器的状态

AFS 文件存储概念


显示单元

AFS 使您能够列出所选文件和目录所在的 AFS 单元。

要显示单元：

1.	在开始菜单中， 选择程序打开 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击您要查看单元的文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择显示单元。

出现显示单元对话框，并列出了所选文件和目录所在的 AFS 单元。

相关主题：

显示文件服务器

显示文件服务器的状态

AFS 文件存储概念


显示文件服务器

您可以决定通常使用的文件和目录的位置。

在 AFS 中，通常不必知道哪个文件服务器存储了文件或目录。给定文件的路径名，您的客户机将自动存取相应的服务器。

然而，了解文件或目录的位置是十分有用的。例如，如果存储您正使用的文件的文件服务器不可用了，则您将无法保存该文件，直到服务器恢复服务。

要显示文件服务器：

1.	在开始菜单中，选择程序打开 Windows 资源管理器，然后选择 Windows 资源管理器。

2.	右击您要查看服务器位置的的文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择显示文件服务器。

出现显示文件服务器对话框。此对话框显示了存储指定文件或目录的服务器名称。

 相关主题：

显示文件服务器的状态


显示文件服务器的状态

您可使用显示服务器状态选项来显示任何不可用的服务器，该选项在 AFS 菜单中。

单元中的文件服务器由于硬件问题、软件问题或例行程序维护而无法使用了。在这种情况下，您无法存取存储在文件服务器上的文件或保存对存储在文件服务器上的文件所做的更改，直至服务器恢复服务。然而，如果 AFS Light 有本地存储的文件副本时，则您就可以使用这些文件副本。

您的客户机维护文件服务器的列表，该文件服务器是已联系或将来可能需要联系的文件服务器。通过检测列表中每台机器上的文件服务器进程，它每 30 秒更新一次该列表。当进程无法响应此检测时，文件服务器将标记为不起作用。如果以前无法响应的机器再次响应时，将清楚该不起作用标记。

要显示文件服务器的状态

1.	在开始菜单中，选择程序，再选择 Windows 资源管理器以显示 Windows 资源管理器。

2.	右击 AFS 文件或目录。

3.	选择 AFS，然后选择显示服务器状态。

出现服务器状态对话框。

4.	选择您要查看其状态报告的一组文件服务器。您的本地单元是缺省单元。

5.	如果您要查看文件服务器信息，而您的客户机无须 更新此信息，则选择不要检测服务器。对于更新的列表，需要取消选中不要检测服务器。

6.	单击显示状态。

如果指定单元或单元中的所有文件服务器无法使用了，则出现“未运行的服务器”对话框，其中列出了所有无法使用的文件服务器。否则，出现“表明所有服务器正在运行”对话框。

相关主题：

显示文件服务器


令牌标签

令牌标签显示下列信息：

  单元

  令牌

令牌标签允许您认证到AFS 和从 AFS 取消认证。

  获得新令牌

  丢弃这些令牌

注意：	如果您当前没有任何 AFS 单元的令牌，则您的令牌标签不包含以上任何字段。请参阅令牌标签（无令牌）。

如果您有多个单元的令牌，标签上令牌的位置现已被单元名所替代。例如，如果您有 abc.com 单元和 xyz.com 单元的令牌，则“AFS Light 特性”框中的前两个标签是 abc.com 标签和 xyz.com 标签。这些标签替换令牌标签，并显示与以上令牌标签描述相同的信息。

相关主题：

认证到 AFS

从 AFS 取消认证


“令牌”标签（没有令牌）

当您没有 AFS 单元的任何令牌时，此标签替换常用的令牌标签，表明您不是当前认证的 AFS 用户。

令牌标签显示下列信息：

您在所有 AFS 单元内均无令牌。

使用令牌标签认证到 AFS:

  获得新令牌

相关主题：

认证到 AFS


“令牌”标签－“单元”字段
单元

显示用户拥有令牌的单元名称和作为到 AFS 文件空间的网关的 Windows NT 机器名。


“令牌”标签－“丢弃这些令牌”按钮
丢弃这些令牌

允许您从 AFS 取消认证。丢弃令牌后，您无法作为一个有效 AFS 用户存取 AFS 文件。


“令牌”标签－“获得新令牌”按钮
获得新令牌

允许您认证到 AFS 并作为一个有效的、可识别的 AFS 用户。


“令牌”标签－“令牌”字段
令牌

显示用户的 AFS 用户名，该用户通过 AFS Light 获得 发出的令牌以及令牌的到期日期。

注意：	每个令牌有与其相关的生命期，经过一段时间后到期。标准的令牌生命期为 25 小时。


“令牌”标签－“用户名”字段
用户名

显示当前登录到系统中的用户名。显示如下信息：

当前以"用户名"登录到 Windows 网络


从 AFS 取消认证
从 AFS 取消认证（丢弃令牌）

取消认证是丢弃令牌的过程。当您不打算使用您的机器时，丢弃令牌可防止其它机器尝试使用您的令牌来存取 AFS。

从 AFS 取消认证

1.	在“AFS Light 特性”框中通过使用下列方法之一，显示令牌标签：

在开始菜单中，找到 IBM AFS （或 IBM WebSphere）程序组和Light 子程序组。选择认证。

在任务栏中单击 AFS Light 图标，并且选择令牌标签。请参阅显示 AFS Light 图标，以获得更多信息。

2.	如果您在多个单元中都有令牌，选择带有单元名称的标签，该单元是您要取消认证的单元。

3.	选择丢弃这些令牌按钮。

注意：	您在同一时刻只能从一个单元取消认证。如果您在多个单元中都有令牌，要为每个单元重复步骤 2 和 3 。

在指定的单元中，您将不再认证到 AFS 。使用获得新令牌按钮重新认证到 AFS 中。

相关主题：

认证到 AFS


验证认证

如果您有令牌，则您可以认证到 AFS 单元。您可以列出令牌以验证您已被认证。

显示令牌信息对于校验您的客户机是否已选择了集成登录选项是很有用的。同样，如果您无法存取 AFS 中的文件并怀疑令牌已到期，则您也可以验证认证。如果您的令牌已到期，则您必须重新认证到 AFS。

要验证认证：

1.	在“AFS Light 特性”框中通过使用下列方法之一，显示令牌标签：

在开始菜单中，找到 IBM AFS （或 IBM WebSphere）程序组和Light 子程序组。选择认证。

单击任务栏中的 AFS Light 图标，并选择令牌标签。请参阅显示 AFS Light 图标 ，以获得更多信息。

“AFS Light 特性”框中的 令牌标签显示令牌信息。

如果您有多个单元的令牌，标签上令牌的位置现已被单元名所替代。例如，如果您有 abc.com 单元和 xyz.com 单元的令牌，则“AFS Light 特性”框中的前两个标签是 abc.com 标签和 xyz.com 标签。这些标签替换了令牌标签。这些标签所显示的信息与令牌标签显示的相同。

如果当前在 AFS 单元您没有任何令牌，则您的令牌标签不包含令牌信息。请参阅令牌标签（无令牌）。

相关主题：

认证到 AFS（获得令牌）

从 AFS 取消认证（丢弃令牌）


卷信息对话框

“卷信息”对话框显示下列信息：

  文件/目录

  名称

  标识符

  限额

  已使用

  已使用 %

  新限额

  显示分区信息

相关主题：

AFS 文件存储概念

卷和分区


“卷信息”对话框－“已使用 %”字段
已使用 %

显示正在使用的卷限额的百分率。


“卷信息”对话框－“文件/目录”字段
文件/目录

显示那些显示卷信息的所选的文件名或目录名。


“卷信息”对话框－“标识符”字段
标识符

显示卷标号。


“卷信息”对话框－“名称”字段
名称

显示保存所选文件或目录的卷名称 。


“卷信息”对话框－“新限额”字段
新限额

允许以千字节为单位，为包含所选文件或目录的卷设置新限额。

注意：仅系统管理员可增加限额。


“卷信息”对话框－“限额”字段
限额

以千字节为单位显示分配给卷的限额。


“卷信息”对话框－“显示分区信息”按钮
显示分区信息

使您能够存取分区信息对话框，该对话框显示了保存该卷的分区的有关信息。


“卷信息”对话框－“已使用”字段
已使用

以千字节为单位，显示卷中当前已使用的磁盘空间数。


卷/分区命令

该卷/分区 命令可从 AFS 菜单中存取。它提供了两个选项：

特性

该选项显示了卷和分区信息。如果您选择该选项，会出现“卷信息”对话框。

请参阅显示卷和分区特性以获得更多信息。

刷新名称／标识符映射

此选项丢弃 客户机当前卷名称和卷标识符号之间的映射表，并对此表加以更新。请参阅刷新名称/卷标识符映射以获得更多信息。

相关主题：

文件存储概念

卷和分区


卷和分区

可以从 AFS 菜单中获得卷和分区命令。AFS 菜单的卷/分区选项中有两个选项：特性和刷新名称/标识符映射。

特性

计算机的磁盘划分为几部分，称为分区。AFS 进一步将一个分区划分为多个部分，把这些部分称之为卷。卷保存相关文件和目录的子树，为存储、备份和移动相关文件及目录提供了一种便捷的方式。每个卷有一个大小限制，或称限额，它代表卷所能包含的最大磁盘空间。限额是由系统管理员设定的。

该特性选项显示卷和分区信息。请参阅显示卷和分区特性以获得更多信息。

刷新名称／标识符映射

AFS Light 存取与卷名称相应的卷标识符号相关联的映射表。 当从 AFS 文件空间 请求文件时，根据存储在映射表中的信息存取该卷。该卷的信息有时会变更。例如，卷名称可能会更改，或您的系统管理员可能会发布新的只读副本。AFS 提供刷新卷名称和卷标识符之间的映射的方法，确保您存取的文件服务器上的卷中包含最新的可用信息。

卷标识符刷新名称/标识符映射选项丢弃当前卷名称和卷标识符之间的映射表并进行更新。请参阅刷新名称/卷标识符映射以获得更多信息。

相关主题：

文件存储概念